Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Atualize o UCS Manager

Verificação

Introdução

Este documento descreve como atualizar o Cisco UCS Manager.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Conhecimento básico do Cisco UCS.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Software versão 4.2(2e)

- Software versão 4.3(3a)

- Interconexões em malha 6454 (UCS-FI-6454)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O exemplo neste guia demonstra um par de Cisco Fabric Interconnects 6454 e executa uma atualização da versão 4.2(2e) para a 4.3(3a) usando o pacote A do software de infraestrutura Cisco UCS.

Este pacote inclui imagens de firmware necessárias para atualizar estes componentes:

- Software Cisco UCS Manager

- Kernel e firmware de sistema para as interconexões em malha

- Firmware do módulo de I/O

Leia a documentação oficial da Cisco do seu modelo específico e versão do firmware das interconexões em malha antes de continuar com este exercício.

Atualize o UCS Manager

Valide o caminho de atualização para sua versão de software atual no site da Matriz de Suporte de Atualização/Rebaixamento do Cisco UCS Manager.

Faça o download do pacote de firmware necessário para seu modelo de Interconexão de estrutura específico do site do Centro de download de software da Cisco.

Observe que o FI-6454 usa a mesma imagem de firmware que as interconexões em malha FI-64108, pois ambas são interconexões em malha da série 6400.

Você será solicitado a fazer login com sua conta da Cisco para download.

Aceite os Termos Gerais da Cisco para iniciar o download.

Quando o download estiver concluído, faça logon na interface da Web do UCS Manager usando o endereço IP do cluster de interconexão de estrutura ou o nome de domínio totalmente qualificado com uma conta que possua privilégios de administrador.

Navegue até Equipment > Firmware Management > Installed Firmware.

Expanda UCS Manager e confirme a versão do firmware em execução do UCS Manager.

Navegue até Download Tasks, clique em Download Firmware.

Na janela pop-up, clique em Escolher arquivo

Navegue até o diretório onde o pacote de interconexão de estrutura baixado anteriormente foi salvo e selecione o arquivo Infra A, Bundle. clique em Abrir e em OK.

Note: Como prática recomendada, é recomendável validar se os caminhos estão ativos e em execução do ponto de vista do UCS e do sistema operacional, bem como de qualquer caminho virtual e/ou NIC ou HBA virtual da máquina virtual. Isso garantirá que o tráfego não será afetado durante o processo de atualização.

Se houver algum vNIC, vHBA ou caminhos inativos, verifique o impacto e resolva a situação antes de iniciar o processo de atualização.

Por projeto, a atualização da infraestrutura do UCS iniciará a atualização no Subordinate Fabric Interconnect.

Ao importar o pacote de firmware baixado para o UCS Manager, antes de iniciar a atualização, é altamente recomendável habilitar a opção Evacuate, para garantir que o tráfego seja movido do Subordinate Fabric Interconnect para o Fabric Interconnect principal para evitar a interrupção do tráfego durante a atualização. Isso normalmente seria feito no Subordinate Fabric Interconnect.

Quando a evacuação do tráfego estiver concluída, clique em Firmware Auto Install, selecione Install Infrastructure Firmware em Actions.

Revise cuidadosamente todos os avisos e resolva quaisquer problemas pendentes no pop-up se necessário antes de continuar. Depois que o impacto de cada alerta tiver sido avaliado e confirmado como não-crítico, escolha Ignorar todos os e clique em Avançar

Escolha o Infra Pack apropriado na lista suspensa e marque a caixa de seleção Atualizar agora. Clique em Finish.

Você pode clicar em Sim para ignorar o aviso de que o Service Pack não está sendo selecionado. Click OK.

Para monitorar o progresso da atualização, clique na guia FSM. Aguarde alguns instantes e a atualização será iniciada.

O subordinate Fabric Interconnect e seu chassi correspondenteIO Module concluirão suas respectivas atualizações.

Quando a atualização estiver prestes a terminar na Interconexão de estrutura subordinada, você será desconectado temporariamente pelo sistema UCS.

Isso acontece porque o UCS Manager está sendo atualizado e os processos de gerenciamento estão inativos, no entanto, o plano de dados permanecerá ativo quando for desconectado do plano de gerenciamento.

Se você configurou o SNMP, talvez receba alertas sobre o plano de gerenciamento que está inativo durante a atualização.

Isso é esperado, portanto, é recomendável desabilitar as notificações SNMP durante a atualização e reabilitar após concluir a atividade.

Assim que o sistema se tornar disponível novamente, a atualização doO componente do UCS Manager foi concluído.

Você pode fazer login novamente no UCS Manager para monitorar o restante da atualização através da guia FSM

Após a conclusão, verifique se a nova versão do firmware está instalada na interconexão de estrutura subordinada selecionando a interconexão de estrutura subordinada, nesse caso Interconexão de estrutura B na seção Equipamento do painel de navegação.

Role para baixo na guia General e na seção Firmware. Você pode ver a versão do firmware recém-instalada no Interconector de estrutura subordinado.

Uma janela pop-up será exibida no canto superior direito, sugerindo que uma reinicialização é necessária no Interconector de estrutura primário para continuar com a atualização do firmware.

Para completar, o Fabric Interconnect principal precisará ser atualizado e reinicializado.

Caution: Certifique-se de que a evacuação de estrutura esteja desativada e verifique se todos os caminhos estão ativos antes de continuar para reinicializar com segurança o Interconector de estrutura. Este é um passo crítico. Verifique se todos os caminhos estão física e virtualmente em execução, bem como a alta disponibilidade em interconexões em malha, servidores e sistemas operacionais de servidor antes da reinicialização da interconexão em malha primária.

Isso é essencial para garantir o sucesso e evitar qualquer tempo de inatividade ou interrupção, pois um sistema operacional ou uma máquina virtual podem parecer estar em funcionamento, mas seu caminho secundário pode não estar totalmente ativo.

Se essa for a situação, após a reinicialização da interconexão de estrutura primária, o sistema operacional ou a máquina virtual podem perder a conectividade devido à sua incapacidade de encontrar um caminho ativo.

Para reinicializar a interconexão de estrutura primária, clique no pop-up Atividades pendentes no canto superior direito

Selecione Interconexões em malha.Clique em Reinicializar agora. Selecione Sim na janela pop-up e clique em OK para fechar os pop-ups.

Esta ação reinicializará o Interconector de estrutura primário para concluir a atualização do firmware.

Durante esse processo de reinicialização, a função de liderança de cluster do sistema será assumida pelo subordinado, portanto, você será desconectado do UCS Manager temporariamente.

Quando o acesso à GUI do UCS Manager for restaurado, faça login novamente.

Monitore o FSM mais uma vez para verificar o progresso da atualização.

Após a conclusão da atualização, a principal interconexão de estrutura anterior assumirá a função subordinate no cluster.

Verificação

Para verificar uma atualização bem-sucedida do UCS Manager, na seção Equipment do painel de navegação, selecione Fabric Interconnects.

Na guia Installed Firmware, clique no ícone de expansão all plus (+).

O UCS Manager foi atualizado com êxito.

Se necessário, você pode alterar o lead do cluster usando o seguinte comando CLI no modo "local-mgmt":

#cluster lead a

Digite Yes para continuar. Você será desconectado temporariamente das instâncias da CLI e da GUI.

Faça login novamente no UCS Manager para verificar se o líder do cluster agora é sua interconexão de estrutura principal anterior.

A atualização do UCS Manager foi concluída.