Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Criar Política de Ordem de Inicialização

Perfil de serviço - vHBAs

Verificar

Troubleshooting

Instalação do Windows

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como configurar o boot a partir da SAN (Storage Area Network, rede de armazenamento de dados) em servidores gerenciados pelo Unified Computing System Manager (UCSM).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Topologias SAN

- UCSM

- Perfis de serviço do UCS

Componentes Utilizados

- Interconexão em malha Cisco UCS 6454; versão de firmware 4.2.3h

- Cisco UCS B200 M5; versão de firmware 4.2.3h

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

A inicialização a partir da SAN é um recurso que permite que os servidores inicializem um sistema operacional (SO) instalado em um armazenamento externo baseado em SAN, em vez de um disco local, e é uma solução muito comum atualmente.

Se você inicializar a partir da SAN quando mover um perfil de serviço de um servidor para outro, o novo servidor será inicializado a partir da mesma imagem exata do sistema operacional.

Verifique se você tem estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- ID da Rede de Área de Armazenamento Virtual (VSAN)

- WWPN (World Wide Port Name) de iniciadores e destinos

- ID do número da unidade lógica (LUN)

Configurar

Criar Política de Ordem de Inicialização

Etapa 1. Navegue até Servers > Policies > Boot Policies e clique em Adicionar para criar uma nova política de inicialização.

Etapa 2. Nomeie sua política e marque as caixas de seleção de acordo com seus requisitos.

Etapa 3. Estenda os vHBAs e selecione a opção Add SAN Boot.

Observação: se desejar, marque a caixa de seleção Aplicar nome do vNIC/vHBA/iSCSI.

- Se marcada, o Cisco UCS Manager exibe um erro de configuração e relata se um ou mais vNICs, vHBAs ou vNICs iSCSI listados na tabela Ordem de inicialização correspondem à configuração do servidor no perfil de serviço.

- Se não estiver marcado, o Cisco UCS Manager usará vNICs, vHBAs ou vNICs iSCSI (conforme apropriado para a opção de inicialização) da configuração do servidor no perfil de serviço. Ele não informa se os vNICs, vHBAs ou vNICs iSCSI especificados na política de inicialização correspondem à configuração do servidor no perfil de serviço.

Etapa 4. Nomeie seu vHBA e selecione se ele é Primário, Secundário ou Qualquer. Click OK.

Etapa 5. Selecione Add SAN Boot Target.

Etapa 6. Ele exibe uma janela com o ID do LUN de destino de inicialização e o WWPN. Certifique-se de inserir o WWPN para o armazenamento e a ID de LUN apropriada.

Etapa 7 (opcional). Adicione uma segunda inicialização de SAN e repita o procedimento.

Etapa 8 (opcional). Adicione a opção de CD/DVD para instalar o ISO através do KVM virtual.

Etapa 9. Clique em Ok para salvar sua política.

Perfil de serviço - vHBAs

Etapa 1. Navegue até Perfil de serviço > Armazenamento > vHBAs. Adicione um WWNN (World Wide Node Name) estático ou de um pool.

Etapa 2. Adicione o vHBA, nomeie-o e atribua um WWN (World Wide Port Name, Nome de porta global) (estático ou do pool).

Cuidado: certifique-se de que o vHBA esteja gravado da mesma maneira que o configurado na ordem de inicialização ao usar a opção Aplicar nome do vNIC/vHBA/iSCSI.

Etapa 3. Use seu modelo vHBA ou configure manualmente seu vHBA com Fabric ID, vSAN e assim por diante, de acordo com seus requisitos. Clique em Ok para salvar.

Etapa 4 (opcional). Adicione mais vHBAs conforme necessário ou conforme configurado na política de inicialização.

Verificar

Uma legenda com o WWPN do destino aparece na tela quando o servidor é inicializado. Se isso acontecer, significa que a configuração feita está correta.

Troubleshooting

Etapa 1. Reinicialize o servidor e pressione F6 para acessar o menu de inicialização. Isso interrompe a inicialização e permite que você se conecte ao adaptador e digite comandos para verificar a conectividade.

Etapa 2. Abra uma sessão SSH para qualquer um dos endereços IP de interconexão de estrutura e execute os próximos comandos.

#connect adapter x/y/z   >>>where x=chassis, y=server, z=adapter

#connect

#attach-fls

#lunlist

For example:

FI-A#connect adapter 1/5/1

adapter 1/5/1 # connect

adapter 1/5/1 (top):1# attach-fls

adapter 1/5/1 (fls):2# lunlist

vnic : 13 lifid: 3

• FLOGI State : flogi est (fc_id 0x161907)

• PLOGI Sessions

• WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• WWNN 556:c9:ce:90:cd:93:ff:0a WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• Nameserver Query Response

vnic : 15 lifid: 5

• FLOGI State : flogi est (fc_id 0x741107)

• PLOGI Sessions

• WWNN 58:cc:f0:90:49:63:0b:fa WWPN 58:cc:f0:90:49:63:0b:fa fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• Nameserver Query Response

Se fc_id for 0x0000, como neste exemplo, verifique a configuração de zoneamento no switch de fibra e o mascaramento de LUN no storage array.

Verifique se os WWPNs dos iniciadores estão configurados corretamente.

Após correção e verificação, o resultado é o seguinte:

adapter 1/5/1 (fls):2# lunlist

vnic : 13 lifid: 3

- FLOGI State : flogi est (fc_id 0x161907)

- PLOGI Sessions

- WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a fc_id 0x160400

- LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 (0x0, 0x5, Nimble  , 6fed4da9ceb4a3796c9ce9007f78ec52)

- REPORT LUNs Query Response

LUN ID : 0x0000000000000000

- Nameserver Query Response

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:05

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a

vnic : 15 lifid: 5

- FLOGI State : flogi est (fc_id 0x741107)

- PLOGI Sessions

- WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 fc_id 0x740200

- LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 (0x0, 0x5, Nimble  , 6fed4da9ceb4a3796c9ce9007f78ec52)

- REPORT LUNs Query Response

LUN ID : 0x0000000000000000

- Nameserver Query Response

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06

Se você vir essa saída e o servidor ainda não conseguir inicializar, é provável que nada esteja instalado no armazenamento e você precise mapear o ISO e instalar o sistema operacional.

Instalação do Windows

Leve em consideração os pontos ao instalar o Windows pela primeira vez.

- Certifique-se de usar a versão correta do driver para ver o armazenamento onde o sistema operacional está instalado.

É possível que você encontre este erro ao instalar o Windows:

Este erro pode ocorrer quando você configura vários destinos de inicialização de SAN.

- Desative o multipath no servidor. Deixe apenas um caminho para acessar o armazenamento remoto.

- Navegue até o servidor na guia Equipment (Equipamento). Expanda-o e procure seus HBAs.

- Desative seus HBAs para deixar apenas um ativo. Clique no botão Disable localizado no menu Actions.

- Verifique se o zoneamento está configurado corretamente e não aponta para vários destinos.

- Se o problema persistir, modifique o zoneamento para deixar apenas um destino de SAN.

Observação: quando a instalação estiver concluída, reative seus HBAs e configure o zoneamento de acordo.

Verifique se o servidor é inicializado a partir da SAN conforme esperado.

Informações Relacionadas

- Solução de problemas de inicialização de SAN e de conectividade de SAN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems