Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Atualização do firmware de malha

Atualização do firmware do servidor

Verificar

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o processo para executar atualizações de firmware em todos os componentes de estrutura em um domínio do Cisco UCS. Isso inclui os dois FIs (Fabric Interconnects, Interconexões em malha), módulos de E/S (IOM) e servidores blade por meio do modo gerenciado de entrevistas (IMM - Intersight Managed Mode).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Intersight

- Cisco Unified Computing System (UCS)

Antes de atualizar o firmware de FI gerenciado pelo Intersight, considere estes pré-requisitos:

- Somente os FIs do Cisco UCS 6400 Series em um domínio do Cisco UCS podem ser atualizados.

- Você deve ter pelo menos o próximo armazenamento disponível nas partições FI para baixar o pacote de firmware:

- 90% de espaço livre em /var/tmp

- 20% de espaço livre em /var/sysmgr

- 30% de espaço livre em /mnt/pss

- 18% de espaço livre em /bootflash

- Todos os servidores no domínio do Cisco UCS devem estar no nível de licença Essentials ou superior.

- A versão mínima do pacote é 4.1(2a).

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco UCS 6400 Series FI, firmware inicial 4.2(1e)

- Servidor blade UCSB-B200-M5, firmware inicial 4.2(1a), nível de licença Premier

- SaaS de entrevistas

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Atualização do firmware de malha

Para começar com a atualização do firmware da infraestrutura, você pode escolher qualquer um dos dois FIs e clicar em Atualizar firmware.

Isso é redirecionado para a tela onde o assistente de atualização é inicializado.

Etapa 1. Confirme o ambiente UCS (colunas Interconexão de estrutura A e interconexão de estrutura B) e a versão atual do firmware. Clique em Next.

Etapa 2. Clique na versão do firmware de destino. Clique em Next.

Etapa 3. Este é um resumo que mostra os dispositivos selecionados e as versões do firmware de destino. Uma seta verde aparece na versão do firmware quando o firmware de destino é superior à versão atual; caso contrário, ela mostra uma seta amarela.

Depois de clicar em atualizar, deve confirmá-la uma última vez. Neste ponto, os FIs ainda não exigem uma reinicialização.

Para monitorar a atualização, navegue até Requests (Solicitações) e clique em Ative (Ativo). Clique no nome da atividade para ver as tarefas completas do fluxo de trabalho.

Para concluir o processo, você deve confirmar a reinicialização da estrutura B e, em seguida, da estrutura A.

Note: Antes de prosseguir com a reinicialização do segundo FI, verifique se o caminho de dados está pronto na primeira estrutura. Para verificar isso, você pode usar a API ou a CLI com o comando (nxos)# show pinning border-interfaces.

As tarefas do fluxo de trabalho são as seguintes:

- Faça o download do pacote FI do Intersight do repositório de software do Intersight

- Atualizar IOMs

- Evacuar o tráfego de dados no FI B

- Ativar FI B

- Aguarde a confirmação do usuário: para reinicialização FI

- Aguarde a ativação ser concluída

- Evacuar o tráfego de dados no FI A

- Ativar FI A

- Aguarde a confirmação do usuário: para reinicialização FI

- Aguarde a ativação ser concluída

Atualização do firmware do servidor

Escolha o servidor que deseja atualizar e, na lista suspensa Ações, escolha Atualizar firmware.

Isso inicializa a atualização do firmware.

Etapa 1. Confirme se é o servidor correto e verifique a versão atual do firmware.

Etapa 2. Clique no botão de opção ao lado da versão do firmware de destino.

Etapa 3. Este é um resumo que mostra o servidor e a versão do firmware de destino. Uma seta verde aparece na versão do firmware quando o firmware de destino é superior à versão atual; caso contrário, ela mostra uma seta amarela.

Na caixa de diálogo Atualizar firmware, você pode escolher reiniciar imediatamente ou confirmar a reinicialização posteriormente.

Para monitorar a atualização, navegue até Requests e clique em Ative.

Clique no nome da atividade para ver as tarefas completas do fluxo de trabalho.

As tarefas do fluxo de trabalho são as seguintes:

- Baixar o pacote do servidor Intersight do repositório do software Intersight

- Atualize os adaptadores (para blade)

- Atualizar o servidor

- Aguarde a reinicialização do servidor

- Aguarde a conclusão da atualização

Verificar

- Para verificar o espaço livre de armazenamento local FI, escolha um dos FIs, clique em Inventory e clique em Local Storage.

Após a atualização da infraestrutura, você pode verificar o registro de instalação. Mostra a nova versão, os timestamps da atualização e permite confirmar uma atualização bem-sucedida.

UCS-TS-MXC-P25-6454-IMM-A(nx-os)# show install all status

This is the log of last installation.

<Mon Sep 27 07:01:30>

Verifying image bootflash:/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.1e.bin for boot variable "nxos".

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:18>

<Mon Sep 27 07:02:18>

Verifying image type.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:24>

<Mon Sep 27 07:02:25>

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.1e.bin.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:26>

<Mon Sep 27 07:02:26>

Preparing "bios" version info using image bootflash:/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.1e.bin.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:28>

<Mon Sep 27 07:03:14>

Performing module support checks.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:03:16>

<Mon Sep 27 07:03:16>

Notifying services about system upgrade.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:03:29>

Compatibility check is done:

Module  bootable     Impact       Install-type Reason

------ --------   --------------  ------------ ------

1      yes        disruptive        reset     default upgrade is not hitless

Images are upgraded according to following table:

Module      Image                     Running-Version(pri:alt)       New-Version       Upg-Required

------   ----------   ----------------------------------------   --------------------   ------------

1         nxos                     9.3(5)I42(1c)                   9.3(5)I42(1e)           yes

1         bios           v05.42(06/14/2020):v05.40(01/17/2020)     v05.42(06/14/2020)      no

1         fpga                        IO-0x19 MI-0x10              IO-0x22 MI-0x10         yes

Install is in progress, please wait.

<Mon Sep 27 07:03:31>

Performing runtime checks.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:03:32>

<Mon Sep 27 07:03:32>

Setting boot variables.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:04:11>

<Mon Sep 27 07:04:11>

Performing configuration copy.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:04:14>

Module 1: <Mon Sep 27 07:04:14>

Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.

Warning: please do not remove or power off the module at this time.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:05:11>

<Mon Sep 27 07:05:11> Install has been successful.

Informações Relacionadas

- Guia de configuração do modo gerenciado do Cisco Intersight: Gerenciamento do firmware

- Cisco Intersight Managed Mode (IMM) - Atualizações de firmware de blade UCS

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems