Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Criar Política de Grupo de Discos

Criar perfil de armazenamento

Criar política de inicialização com base no LUN de inicialização

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como configurar perfis de armazenamento para servidores integrados da série C com o Cisco UCS (Unified Computing System) Manager (UCSM). Os perfis de armazenamento permitem flexibilidade para definir o número de discos de armazenamento, as funções e o uso desses discos e outros parâmetros de armazenamento. Basicamente, você pode criar uma unidade virtual em diferentes partes chamadas Logical Unit Number (LUNs) e atribuir funções a esses LUNs.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Criar Política de Grupo de Discos

Este exemplo é válido quando você usa o disco6-7 para criar o volume Redundant Array of Independent Disks (RAID) 1 usado para gravar LUNs. Você também pode usar a Configuração automática do grupo de discos, onde o sistema seleciona os discos. Este exemplo usa a configuração manual para fins de demonstração, caso você queira atribuir manualmente os discos, como mostrado na imagem.

Criar perfil de armazenamento

Depois de criar o grupo de discos, crie o perfil de armazenamento e, no perfil de armazenamento, crie o LUN de inicialização e LUNs de dados.

Poucas coisas para observar aqui:

1. O inicializável está desabilitado porque o Perfil de serviço ainda não foi aplicado.

2. O campo Definição do controlador está vazio. Ele é usado somente com controlador PCH interno para SSDs internos. A definição do controlador PCH possibilitou a configuração de um único RAID de LUN em dois SSDs internos conectados ao controlador PCH integrado.

Criar política de inicialização com base no LUN de inicialização

Este exemplo criou o LUN chamado 100gb, que deve ser um LUN de inicialização. Portanto, crie a política de inicialização de acordo e aplique ao Perfil de serviço.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Antes de aplicar o Perfil de serviço ao servidor, certifique-se de que os discos usados no Grupo de discos estejam no estado "Não configurado em boas condições", caso contrário, erro que indica que os discos insuficientes ocorrem no momento da associação do perfil de serviço. Este exemplo usou o Disco6-7, portanto eles devem estar em "Inconfigurado Bom", se estiverem no estado "Online" ou "Jbod", depois clique com o botão direito do mouse nesses discos e selecione Definir Incorreto como bom.

Troubleshoot

Esta seção disponibiliza informações para a solução de problemas de configuração.

Depois que o Perfil de serviço for aplicado com êxito, sua configuração deverá ser semelhante a esta: