Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Armazenamento local MRAID - HDD

Controlador M.2 de armazenamento local

Verificar

Introduction

Este documento descreve a configuração para inicialização a partir do armazenamento local com  MRAID/HDD and M.2 Controller ligado  Intersight Managed Mode (IMM).

Contribuição de Javier Garcia e Luis Uribe Rojas, engenheiros do Cisco TAC.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda o conhecimento destes tópicos:

- Intersight

- Inicialização local

- Dispositivos de armazenamento local (unidades HDD/SSD e M.2)

- Conhecimento de Redundant Array of Independent Disks (RAID) configuração

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco UCS 6454 Fabric Interconnect, firmware 4.2(1e)

- Servidor blade UCSB-B200-M5, firmware 4.2(1a)

- Intersight software as a service (SaaS)

- Controladoras de armazenamento MRAID, MSTOR-RAID

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Armazenamento local MRAID - HDD

Etapa 1. Identifique a controladora instalada no servidor e o ID do slot.

Navegue até  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers. Anote a ID.

Etapa 2. Criar Boot Order Policy:

Navegue até  Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

Selecionar UCS server e Boot order

Configurar  Policy Organization, Name, e  Description.

adi  local Disk boot option, selecione  Legacy or  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Configurar o  Device Details:

- Device Name é o nome para referência na Política.

- Slot  é a ID salva na Etapa 1.

- Bootloader (opcional).

Add Virtual Media para instalar a imagem .iso.

Configurar  Device Name e Tipo.

Etapa 3. Criar  Storage Policy

Nomear o  Storge Policy e habilitar a  MRAID/RAID Controller Configuration.

Configurar  Drive Group e  Virtual Drive.

Note: Para evitar a adição de uma unidade virtual, use a criação de RAID0 de unidade única.

Etapa 4. Implantar perfil do servidor.

Etapa 4.1 Aplicar as políticas criadas.

Note: Outras políticas podem ser adicionadas, se necessário. Este artigo explica apenas as políticas necessárias para inicializar a partir do armazenamento local. Outras políticas podem ser adicionadas, se necessário.

Etapa 5. Instale o SO através do KVM.

Controlador M.2 de armazenamento local

Etapa 1. Identifique a controladora instalada no servidor e o ID do slot.

Navegue até  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers. Anote a ID.

Etapa 2. Criar  Boot Order Policy:

Navegue até   Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

(Configurar política, organização, nome e descrição).

opção de inicialização de disco local, selecione  Legacy or  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Device Name é o nome para referência na Política.

Slot é a ID salva na Etapa 1.

Botloader (opcional).

adi  Virtual Media para instalar a imagem .iso.

Etapa 3. Criar  Storge Policy

Nomear o  Storge Policy e habilitar a  M.2 RAID Controller Configuration.

Etapa 4. Implantar perfil do servidor

Note: Este artigo explica apenas as políticas necessárias para inicializar a partir do armazenamento local. Outras políticas podem ser adicionadas, se necessário.

Etapa 4.1 Aplicar as políticas criadas.

Etapa 5. Instalar o SO através do KVM.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Inicie o vKVM-Mapped vDVD.

Verifique se RAID é exibido através da instalação do SO.