Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Download de arquivos

Importar os arquivos de Driver

Configuration Steps

Introdução

Este documento descreve como criar um Cisco Custom ISO com o vCenter Life Cycle Manager.

Pré-requisitos

Requisitos

1. vCenter Server funcional versão 7.0 ou superior.

2. Pacote de instalação off-line do ESXi.

3. Arquivo ISO ou Zip do driver do Cisco UCS.

4. Ambos os Arquivos devem ser importados para o vCenter Life Cycle Manager antes de prosseguir com as etapas descritas.

Note: Esse procedimento não requer um objeto de data center existente ou um cluster de hosts no vCenter. Este procedimento é aplicável a qualquer vCenter que seja versão 7.0 ou superior.

Componentes Utilizados

1. vCenter 9.0 (vCenter deve ser pelo menos 7.0 ou superior)

2. Gerenciador de ciclo de vida do vCenter

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Download de arquivos

Note: Selecione a versão correta necessária para seu ambiente específico. A imagem exibida é para fins de demonstração.

Importar os arquivos de Driver

Extraia o arquivo zip do driver que foi baixado do Suporte ao produto da Cisco.

Para importar os arquivos de driver necessários, navegue até vSphere Life Cycle Manager > Actions > Import Updates > Browse.

Para fins de demonstração, o Cisco VIC Ethernet Driver foi selecionado.

Quando o processo de importação estiver concluído, o driver importado será listado em Depósito de software > Componentes.

Repita essas etapas para todos os drivers adicionais necessários.

Configuration Steps

Crie um novo Objeto de Data Center. Clique com o botão direito do mouse em vCenter Object > New Data Center > Name.

Crie um novo Objeto de Cluster. Clique com o botão direito do mouse no Objeto de data center > Novo cluster > Nome.

Certifique-se de que a opção Criar uma nova imagem esteja selecionada.

Selecione a versão do ESXi aplicável. Deixe a seção Complemento do fornecedor em branco. Clique em Next.

Selecione FINISH.

Navegue até Objeto de Cluster > Atualizações > Imagem > Editar

Selecione Mostrar Detalhes nos Componentes

Selecione Add Components.

Selecione os drivers específicos necessários em Componentes independentes para criar seu Cisco Custom ISO.

Para fins de demonstração, o Cisco VIC Ethernet Driver foi selecionado.

O driver está listado em Perfil de imagem. Click Save.

Clique em Opções adicionais(...) > Exportar

Escolha o formato desejado. Para fins de demonstração, ISO foi selecionado.

Depois que o formato for selecionado, o arquivo de exportação criado começará a ser baixado da janela do navegador.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.