Contents

Introduction

Como posso adquirir um arquivo de licença para o UCS Diretor?

A quem me refiro para pedir ajuda?

Quais são as licenças existentes para o UCS Diretor e para que servem?

Posso instalar uma licença CUIC-PHY-SVR ou CUIC-SP-PHY-SVR sobre minha licença de avaliação?

Posso instalar duas licenças EVAL ou NFR para dobrar a capacidade?

Posso instalar a mesma licença em mais de um sistema?

Uma licença de servidor bare metal (CUIC-PHYSVMAE) pode ser atualizada para uma licença de servidor completa (CUIC-PHY-SVR)?

Posso combinar o CUIC-PHY-SVR com licenças CUIC-PHY-SVR-VR?

É necessária uma licença de servidor para cada blade se o UCS Diretor descobrir todos os blades no domínio do UCS?

Como posso evitar esta mensagem de erro: "Erro ao atualizar licença. A licença vitalícia está instalada no sistema no momento. Não é possível adicionar uma licença baseada em assinatura quando uma licença vitalícia é instalada."?

Cenário 1: Quando você não tem uma licença vitalícia instalada e, mesmo assim, sua tentativa de adicionar uma nova licença de assinatura falha.

Cenário 2: Quando uma licença vitalícia já estiver instalada e você tentar instalar uma licença de assinatura.

Introduction

Este documento descreve as perguntas mais frequentes sobre licenciamento do Unified Computing System (UCS) Diretor. Consulte esta lista para obter informações sobre a versão:

- A maioria das informações aqui presentes se aplica ao UCSD versão 4.1.0.1 e posterior.

- As licenças instaladas em versões mais antigas serão automaticamente convertidas quando você atualizar para a versão 4.1.0.1 ou posterior.

- As licenças emitidas para versões mais antigas ainda podem ser instaladas na versão 4.1.0.1 e posterior e serão convertidas automaticamente.

- Para licenças de assinatura do Enterprise Cloud Suite, é necessário o UCSD versão 6.0.0.1 ou posterior.

Como posso adquirir um arquivo de licença para o UCS Diretor?

O UCS Diretor agora vem com uma licença de avaliação integrada de 90 dias. Licenças vitais ou de assinatura podem ser solicitadas por meio de seu canal de vendas normal, separadamente ou como parte de um pacote com hardware UCS ou como parte de um pacote de software Enterprise Cloud Suite (ECS). Para cada licença solicitada, você deve receber uma chave de autorização do produto (PAK). Essa PAK pode ser usada no Cisco License Registration Portal para gerar um arquivo de licença, que pode ser lido pelo UCS Diretor.

A quem me refiro para pedir ajuda?

Para obter assistência para a aquisição da PAK, consulte sua equipe de contas do parceiro/revendedor ou da Cisco. Se você tiver uma PAK, mas precisar de ajuda para ativar a PAK, entre em contato com licensing@cisco.com ou abra um caso com a equipe de Operações de Licenciamento Global da Cisco. Se você tiver um arquivo de licença (exceto licenças EVAL ou NFR), mas precisar de ajuda para instalá-lo no UCS Diretor, abra um caso no TAC no Support Case Manager usando palavras-chave UCS Diretor e Assistência de Configuração.

Quais são as licenças existentes para o UCS Diretor e para que servem?

Existem várias opções de licença diferentes para o UCS Diretor, que incluem a licença de avaliação por tempo limitado (consulte Como adquirir um arquivo de licença para o UCS Diretor?). Consulte seu revendedor, parceiro ou equipe de conta da Cisco para saber qual opção melhor atende aos seus requisitos.

Observe que a primeira licença instalada em um sistema UCS Diretor deve ser uma licença BASE, como CUIC-BASE-K9 ou ELA-CUIC-BASE-K9. Todas as licenças adicionais devem ser instaladas após a licença básica ser instalada.

Posso instalar uma licença CUIC-PHY-SVR ou CUIC-SP-PHY-SVR sobre minha licença de avaliação?

Não. A licença de avaliação já inclui um número fixo de licenças de servidor e esse valor não pode ser alterado (consulte Como adquirir um arquivo de licença para o UCS Diretor?). Para instalar uma licença CUIC-PHY-SVR ou CUIC-SP-PHY-SVR, é necessário primeiro substituir a licença de avaliação por uma licença CUIC-BASE-K9.

Posso instalar duas licenças EVAL ou NFR para dobrar a capacidade?

Não, as licenças de avaliação e não para revenda não podem ser empilhadas.

Posso instalar a mesma licença em mais de um sistema?

O único cenário em que isso é permitido é quando você instala a licença de um sistema UCS Diretor de produção em um sistema de preparação, que é posteriormente usado para testar as configurações antes que elas sejam implantadas nesse sistema de produção. Quando você implanta vários sistemas de produção, mesmo em um cenário de HA (alta disponibilidade), cada sistema de produção do UCS Diretor exige suas próprias licenças.

Uma licença de servidor bare metal (CUIC-PHYSVMAE) pode ser atualizada para uma licença de servidor completa (CUIC-PHY-SVR)?

Não, um servidor bare-metal não pode ser atualizado para uma licença de servidor completo.

Posso combinar o CUIC-PHY-SVR com licenças CUIC-PHY-SVR-VR?

Não, as licenças CUIC-PHY-SVR-VR são licenças de funcionalidade restrita que acompanham o Cisco ONE Foundation para Computação. Eles não podem ser usados em um sistema UCS Diretor que já tem licenças de CUIC-PHY-SVR completas instaladas e vice-versa. No entanto, é possível atualizar as licenças CUIC-PHY-SVR-VR para CUIC-PHY-SVR. Consulte sua equipe de contas da Cisco ou do parceiro/revendedor para obter mais informações.

É necessária uma licença de servidor para cada blade se o UCS Diretor descobrir todos os blades no domínio do UCS?

Não, a partir do UCS Diretor versão 4.1 é possível selecionar quais blades são gerenciados pelo UCS Diretor e quais não são. Somente os blades gerenciados exigem uma licença de servidor.

Como posso evitar esta mensagem de erro: "Erro ao atualizar licença. A licença vitalícia está instalada no sistema no momento. Não é possível adicionar uma licença baseada em assinatura quando uma licença vitalícia é instalada."?

Cenário 1: Quando você não tem uma licença vitalícia instalada e, mesmo assim, sua tentativa de adicionar uma nova licença de assinatura falha.

Uma licença base permanente (CUIC-BASE-K9) também é considerada uma licença permanente e isso causa o erro no UCS Diretor 6.0.0.0 e anterior. No UCS Diretor versão 6.0.0.1 e posterior, é possível instalar licenças de assinatura sobre ele. Atualize e aplique as licenças novamente.

Note: Ainda não é possível combinar licenças de assinatura e licenças permanentes (permanentes) com esta versão.

Cenário 2: Quando uma licença vitalícia já estiver instalada e você tentar instalar uma licença de assinatura.

No UCS Diretor 6.0.0.1 e posterior, é possível instalar licenças de assinatura sobre uma licença base permanente (CUIC-BASE-K9). Observe que somente a licença base pode ser perpétua; ainda não há suporte para a combinação de licenças complementares vitais e de assinatura (como licenças de servidor ou licenças de armazenamento). Se você já possui licenças complementares perpétuas e já comprou licenças de assinatura, consulte seu revendedor ou a equipe de conta da Cisco para discutir suas opções.