Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema: Como ativar o registro SQL no UCS Diretor (UCSD)?

Solução

Fazer a revisão do registro com o usuário do shelladmin

Log review com o usuário raiz

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como ativar o registro SQL no ambiente UCS Diretor (UCSD) 6.6.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- UCS Diretor (UCSD)

- Linguagem de Consulta Estruturada (SQL)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no UCS Diretor (UCSD) 6.6.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema: Como ativar o registro SQL no UCS Diretor (UCSD)?

Uma solução de problemas mais detalhada e uma análise de problemas exigem, em certos casos, habilitar o registro SQL. Por exemplo, essas informações de log ajudam a entender quais tabelas de banco de dados são acessadas ou podem encontrar erros durante o acesso à tabela.

Solução

Conecte-se à UI do UCSD e vá para Administration -> Support Information -> Enable debug logging

Para visualizar o arquivo de log do aplicativo UCSD (logfile.txt) na interface de linha de comando (CLI), há duas abordagens diferentes possíveis.

Fazer a revisão do registro com o usuário do shelladmin

1. Abrir um terminal ssh

2. Especificar as credenciais do shelladmin

3. Selecione a opção 18 - registros traseiros do inframgr

Log review com o usuário raiz

1. Abrir um terminal ssh

2. Especifique as credenciais do usuário raiz

3. Execute o seguinte comando

tail -f /opt/infra/inframgr/logfile

Informações Relacionadas

- Guias de manutenção e operação do UCSD

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems