Contents

Introduction

Componentes Utilizados

Procedimento

Solução de problemas comuns de registro:

Cenário 1: A senha do administrador para o domínio UCS está incorreta ao registrar o domínio do UCS Central.

Cenário 2: A hora do UCS Central e do UCS Domain não é sincronizada.

Cenário 3: Segredo compartilhado incorreto inserido durante o registro do domínio UCS.

Cenário 4 : O UCS Central não pode se comunicar com o UCS Manager durante o registro

Introduction

Este documento descreve as etapas para registrar os domínios Cisco Unified Computing System - UCS com o UCS Central. Antes da versão 1.5 do UCS Central, o registro só poderia ocorrer a partir do UCS Manager. A versão 1.5 em diante, o registro pode ser feito do UCS Central e do UCS Manager.

Componentes Utilizados

UCS Central 2.0(1a)

UCS Manager 3.1(3a)

Todos os dispositivos usados são dispositivos de laboratório

Procedimento

Processo de registro do UCS Domain:

Inicie o UCS Manager e clique em Admin-> Communication Management-> UCS Central.

Selecione Registrar no UCS Central .

Insira o nome do host/endereço IP e o segredo compartilhado da UCS Central (sempre é uma prática recomendada para registrar a UCS central usando o nome do host, pois o endereço IP pode ser alterado usando a entrada DNS, enquanto o domínio está registrado) e clique em Ok para iniciar o registro.

O controle de resolução de política pode ser definido durante o registro. Também pode ser alterado após o registro.

Monitore o status FSM(Finite State Machine) para verificar o processo de registro.

Processo de registro do UCS Central:

Inicie o UCS Central e clique em Ferramentas do sistema e vá para Gerenciamento de domínio.

Clique em Register Domain (Registrar domínio) no canto direito.

Insira o nome de host/endereço IP do domínio UCS e o nome de usuário administrativo e a senha. Selecione o nome de host/endereço IP do UCS Central e clique em Registrar. (Sempre uma prática recomendada para registrar o UCS central usando o nome do host como endereço IP pode ser alterada usando a entrada DNS, enquanto o domínio está registrado).

O status do FSM pode ser monitorado na guia Status da configuração.

Solução de problemas comuns de registro:

Cenário 1: A senha do administrador para o domínio UCS está incorreta ao registrar o domínio do UCS Central.

Reparar: Corrija a senha do administrador e tente o registro novamente.

Status do FSM do UCS Central

Cenário 2: A hora do UCS Central e do UCS Domain não é sincronizada.

Reparar: Sincronize a hora no UCS Central e no UCS Domain e tente a região novamente.

Consulte Sincronização forçada no UCS Manager no link abaixo para corrigir a hora.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Operations/b_UCSC_Ops_Guide_2_0/b_UCSC_Ops_Guide_2_0_chapter_01100.html

Status do FSM do UCS Manager

Cenário 3: Segredo compartilhado incorreto inserido durante o registro do domínio UCS.

Reparar: Digite o segredo compartilhado certo e tente o registro novamente.

Consulte Redefinição do segredo compartilhado no link abaixo para alterar o segredo compartilhado.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/install-upgrade/2-0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0_chapter_0101.html#task_8299DFA4853049068C7E384F5E8FF493

Status do FSM do UCS Manager

Cenário 4 : O UCS Central não pode se comunicar com o UCS Manager durante o registro

Reparar: Certifique-se de que não haja nenhum firewall bloqueando a comunicação entre o UCSM e o UCS Central sobre o 443.

Status do FSM do UCS Manager