Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Requisitos do servidor

Componentes Utilizados

Configurar

Criação e atribuição de perfis de serviço

Verificar

Troubleshoot

Incompatibilidade de segredo compartilhado

A hora do UCSM e do UCS Central não está sincronizada. Tentando novamente...

Introduction

Este documento descreve como implantar o Unified Computing System (UCS) Central.

Prerequisites

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento do Cisco UCS Manager.

Requirements

Essas portas TCP devem ser abertas entre o Cisco UCS Manager e um domínio registrado do Cisco UCS para que a funcionalidade de gerenciamento e backup do firmware funcione corretamente:

- LOCKD_TCPPORT=32803

- MOUNTD_PORT=892

- RQUOTAD_PORT=875

- STATD_PORT=32805

- NFS_PORT="nfs"(2049)

- RPC_PORT="sunrpc"(111)

Requisitos do servidor

Esta tabela descreve os requisitos mínimos para o servidor rack autônomo no qual você implanta o Cisco UCS Central.

Tabela 1 Requisitos do sistema do Cisco UCS Central por hipervisor

Requisito

Requisito mínimo do ESX

Requisito mínimo do Hyper-V

Espaço em disco

60 GB

60 GB

RAM

4 GB

4 GB

núcleos de VCPU

1 núcleo

2 núcleos

Velocidade de leitura do disco

> 75 MBps

>125 MBps é a velocidade recomendada.

> 75 MBps

>125 MBps é a velocidade recomendada.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco UCS Manager versão 2.2 (1c)

- Cisco UCS Central versão 1.1(2a)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Conclua estes passos para implantar o UCS Central.

1. Para baixar o UCS Central Open Virtual Appliance (OVA) da Cisco com, navegue até Products > Servers-Unified Computing > Cisco UCS Central Software.

2. Para implantar o OVA, clique em Arquivo e selecione Implantar modelo OVF...

3. Continue com o processo passo a passo para implantar o modelo OVF (Open Virtualization Format) conforme mostrado:

1. Especifique o nome da máquina virtual central (VM) do UCS.

2. Clique em Finish.

4. Depois que o modelo OVA for implantado, abra o console da VM UCS Central e configure como mostrado:

1. Especifique o endereço IP, a máscara de rede e o gateway padrão.

2. Digite yes se quiser que a VM faça parte do cluster; caso contrário, digite no.

3. Especifique um nome de host para a VM central.

4. Especifique o endereço IP do Servidor de Nomes de Domínio (DNS), conforme necessário.

5. Especifique o nome do domínio conforme necessário.

6. Especifique a senha do administrador e o segredo compartilhado.

7. Digite yes se a recolha de estatísticas for necessária; caso contrário, digite no.

8. Digite yes para continuar com a configuração.

5. Depois que a UCS Central VM tiver sido configurada, navegue até Admin > UCS Central no UCS Manager (UCSM) e clique em Registrar no UCS Central.

6. Insira o endereço IP e o segredo compartilhado para o UCS Central, que foi especificado na Etapa 4, e clique em OK.

Se o UCSM for registrado com êxito no UCS Central, o Status do registro deverá ser exibido como Registrado.

7. Veja o domínio do UCS que foi registrado no UCS Central:

1. No UCS Central, navegue até Domains > Equipment > UCS Domain.

2. Expanda os domínios do UCS. Você deve conseguir ver o domínio UCS em Domínios não agrupados.

8. Mova o domínio do UCS para a raiz do grupo de domínio de domínios não agrupados:

1. Clique no domínio UCS que deve ser movido para a raiz do grupo de domínio.

2. Clique em Geral e em Alterar atribuição de grupo.

3. Selecione o botão de opção raiz do grupo de domínio.

O domínio UCS deve ser exibido na raiz do grupo de domínio.

Criação e atribuição de perfis de serviço

Conclua estas etapas para criar um Perfil de serviço e atribuí-lo ao UCS Central.

1. Navegue até Servidores > Suborganizações.

2. Clique com o botão direito do mouse na organização na qual deseja criar o perfil de serviço.

3. Clique em Criar perfil de serviço.

4. Crie o Perfil de serviço da mesma forma que você faria no UCS Manager. Para atribuir o perfil de serviço a um servidor, clique no perfil de serviço que acabou de criar, navegue até General (Geral) e clique em Change Service Profile Association (Alterar associação do perfil de serviço). Escolha um destes métodos de atribuição de servidor:

- Atribuir mais tarde

- Selecionar um servidor do pool

- Manualmente

- Identificar um local de slot (que foi selecionado para este exemplo)

Quando o perfil de serviço for associado com êxito a um servidor, o progresso deverá ser exibido como 100% na guia status, conforme mostrado:

5. Veja o perfil de serviço enviado do UCS Central para o UCSM:

1. Navegue até a suborganização na qual você criou o perfil de serviço no UCS Central no UCSM. Você pode ver o perfil de serviço com um círculo verde ao lado dele, indicando que ele foi enviado com êxito do UCS Central.

2. Expanda o perfil de serviço para visualizar as placas de interface de rede virtual (VNICs), VLANs, vHBAs (Virtual Host Bus Adapters, adaptadores de barramento de host virtual) e VSANs (Virtual Storage Area Networks, redes de área de armazenamento virtual) que foram definidas no UCS Central quando você criou o perfil de serviço.

Note: O Perfil de serviço aparece no UCSM somente depois de ter sido associado a um servidor e ter concluído um progresso de 100%.

Na guia LAN do UCSM, a VLAN que foi derivada do UCS Central tem um símbolo de diamante verde por ela.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Esta seção lista alguns erros comuns que você pode encontrar ao registrar o UCSM no UCS Central.

Verifique o status de registro do UCSM no UCS Central:

Se o status do registro exibir Não registrado, navegue para FSM > UCS Central Registration para ver mais detalhes.

Incompatibilidade de segredo compartilhado

Se você encontrar um erro que declare a incompatibilidade de segredo compartilhado, você deverá fornecer o segredo compartilhado correto, que foi inserido na Etapa 4 da seção "Configurar".

A hora do UCSM e do UCS Central não está sincronizada. Tentando novamente...

Se você encontrar um erro que indique que a hora do UCSM e do UCS Central não está sincronizada. Tentando novamente..., você pode especificar uma origem do Network Time Protocol (NTP) ou definir a hora manualmente para resolver o erro.

Para especificar uma origem NTP, faça o seguinte:

1. Navegue até Operations Management > Operational Policies > Time Zone (Gerenciamento de operações > Políticas operacionais > Fuso horário).

2. Clique em Adicionar servidor NTP.

3. Certifique-se de que a origem NTP especificada esteja acessível a partir do UCS Central e do Interconector de estrutura.

A origem NTP que foi definida deve refazer no UCSM.

4. Para verificar, navegue até Admin > Gerenciamento de fuso horário.

O fuso horário é extraído do UCS Central somente quando você seleciona o botão de opção Global para Gerenciamento de fuso horário. Além disso, você deve ter movido seu domínio UCS sob a raiz do grupo de domínio, que é descrita na Etapa 8 da seção "Configurar".

Para especificar a hora manualmente, faça o seguinte:

1. Vá para a linha de comando no UCSM e no UCS Central e execute estes comandos:

scope system

scope services

2. Vá para /sistema/serviços.

3. Especifique a hora no UCSM e no UCS Central como mostrado e pressione Enter sucessivamente.

Note: A sintaxe de tempo é: Mês Data Ano Hora Minuto Segundo.

Uma vez sincronizada a hora, o UCSM deve se registrar no UCS Central.