Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Crie a vNIC e defina a VLAN iSCSI nativa

Configuração de vNIC iSCSI

Configurando o iniciador

Parâmetros de INICIALIZAÇÃO iSCSI

Verificar

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve a configuração para iSCSI no Unified Computing System Central Domain (UCS-C).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Domínio central do Unified Computing System (UCSC)

- Domínio do Unified Computing System Manager (UCSM)

- Configuração de rede

- Configuração de vNIC

- iSCSI

Componentes Utilizados

- Central do UCS

- UCS Manager

- Firmware versão UCSC 2.0(1q)

- Firmware versão UCSM 4.1(3k)

- Cisco B200 M5

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Crie a vNIC e defina a VLAN iSCSI nativa

1. Para criar uma nova regra de LAN, navegue até a guia Navegação > Clique em Criar regra de conectividade LAN e uma janela será exibida para configurar a nova regra.

2. Na política de LAN criada, adicione um novo vNIC.

3. Depois que a vNIC for criada, navegue até a guia VLAN e selecione a VLAN iSCSI. Essa VLAN deve ser definida como Nativa.

Configuração de vNIC iSCSI

1. Na mesma política de LAN criada, navegue até iSCSI vNICS e crie uma nova iSCSI vNIC. Não se esqueça de que o nome deve ser o mesmo que o vNIC anterior configurado. Quando o nome já estiver configurado, você poderá ver a vNIC de sobreposição e a VLAN deve ser a nativa.

Configurando o iniciador

1. Para configurar o Iniciador, navegue até a guia de navegação, clique em Create IP Pool e uma janela será exibida para configurar a nova regra.

2. Crie o endereço IP do iniciador e configure a sub-rede e o gateway padrão.

.

3. Associe o Pool de IPs criado com a política de LAN criada anteriormente. Para executar esta etapa, selecione a política de LAN > iSCSI vNIC > Identificadores.

4. Para configurar o nome do Iniciador, navegue até o seu perfil de serviço, clique em Configurar IDs Estáticas > Identificadores > IQN e configure o Endereço IQN Estático.

Parâmetros de INICIALIZAÇÃO iSCSI

1. Para criar uma nova política de Inicialização, navegue até a guia de navegação, clique em Criar Política de Inicialização e uma janela será exibida para configurar a nova política.

2. Clique em Ordem de inicialização e adicione a inicialização iSCSI. Depois de adicioná-la à política, clique em e configure o nome do Destino iSCSI e o endereço IP desejado e associe a política de inicialização ao perfil de serviço.

3.- Associe o Service Profile ao servidor desejado.

Verificar

Exemplo de conexão bem-sucedida:

adapter 1/4/1 (mcp):2# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration:

----------------------------

vnic_id: 16

host_id: 0

link_state: Up

Initiator Cfg:

initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY

initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR

vlan: 0

dhcp status: false

IQN: iqn.2022-09.com.mxsvlab0

IP Addr: 192.168.72.75

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.72.1

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: ISCSI_TARGET_READY

Prev State: ISCSI_TARGET_DISABLED

Target Error: ISCSI_TARGET_NO_ERROR

IQN: iqn.1991-05.com.microsoft:target1

IP Addr: 192.168.72.69

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Success (13.616ms)

Session Info:

session_id: 0

host_number: 0

bus_number: 0

target_id: 0

Troubleshooting

1. Este exemplo mostra um erro de configuração quando o nome de vNICs de configuração não é apropriado. Verifique se o nome da vNIC e da vNIC iSCSI estão configurados corretamente:

2. Este exemplo mostra uma configuração quando o ping falha:

adapter 1/4/1 (mcp):3# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration:

----------------------------

vnic_id: 16

host_id: 0

link_state: Up

Initiator Cfg:

initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY

initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR

vlan: 0

dhcp status: false

IQN: iqn.2022-09.com.mxsvlab0

IP Addr: 192.168.72.75

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.72.1

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: INVALID

Prev State: ISCSI_TARGET_GET_SESSION_INFO

Target Error: ISCSI_TARGET_GET_SESSION_STAT_ERROR

IQN: iqn.1991-05.com.microsoft:target1

IP Addr: 192.168.72.69

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Failed - Connection timed out

Sugere-se:

- Confirme se os parâmetros iSCSI estão configurados corretamente

- Verificar a MTU

- Verifique se as opções de inicialização iSCSI estão configuradas corretamente

- Confirme se a VLAN está configurada

- Verifique se a VLAN é permitida nas interfaces:

FI-A(nxos)# show run interface ethernet 1/1

!Command: show running-config interface Ethernet1/1

!Time: Wed Feb  7 13:58:05 2024

version 5.0(3)N2(4.13j)

interface Ethernet1/1

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,72,470,480,570,666,994,1152-1153,1155-1156,1802,1825,2021,2045,2083-2084,2207-2208,2219,2242,2502

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown

FI-A(nxos)# show run interface ethernet 1/2

!Command: show running-config interface Ethernet1/2

!Time: Wed Feb  7 13:58:09 2024

version 5.0(3)N2(4.13j)

interface Ethernet1/2

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,72,470,480,570,666,994,1152-1153,1155-1156,1802,1825,2021,2045,2083-2084,2207-2208,2219,2242,2502

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown

- Confirme se o Fabric Interconnect está aprendendo o endereço MAC:

FI-A(nxos)# show mac address-table vlan 72

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since first seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY   Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 72       0025.b530.0015    static    0          F    F  Veth861

Informações Relacionadas

- Exemplo de configuração de inicialização iSCSI do UCS

- Configuração iSCSI