Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Verificar Status Atual

Criar Diretiva de Grupo de Discos no UCS Central

Criar um Perfil de Armazenamento

Associar a um Perfil de Serviço Global

Verificar

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como configurar o Unified Computing System (UCS)-M2-HWRAID no software UCS Central Management.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você conheça estes tópicos:

- UCS Manager

- Central do UCS

- M2 Raid UCS-M2-HWRAID

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Interconexão de estrutura Cisco UCS 64108 de 108 portas em modo de host final Ethernet e Fibre Channel

- Infraestrutura bversão do pacote: 4.2(3)

- Servidor Cisco UCS B200 M6

- Servidor fversão do firmware: 4.2.3(b)B

- Mais: Compatibilidade de hardware e software do UCS

- Adaptadores > RAID > Cisco Boot Otimized M.2 HW Raid Controller (Cisco)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O UCS-M2-HWRAID possui dois jumpers m.2; um em cada lado da portadora. O UCS-M2-HWRAID e o UCS-MSTOR-M2 são semelhantes, mas neste exemplo de configuração, o RAID de hardware.

Configurar

Verificar Status Atual

1. Verifique se as peças necessárias são mostradas no inventário do servidor.

No UCS Central, navegue até Equipment > Servers > Server x.

Selecione a guia Inventário na parte superior, Placa-mãe. Expanda Mini Storage. Certifique-se de que seu modelo seja exibido como UCS-M2-HWRAID conforme mostrado nesta imagem.

2. Verifique se dois discos m.2 são apresentados e se estão em estado operável. Este modelo de servidor coloca discos m.2 nos slots 253 e 254.

3. Verificar se há algum LUN órfão:

Navegue até a guia LUNs. Se você vir um LUN órfão, vá para a seção Solução de problemas na parte inferior antes de começar a configuração.

Criar Diretiva de Grupo de Discos no UCS Central

1. No UCS Central, navegue para a caixa O que você deseja fazer? e digite Criar política de configuração do grupo de discos.

2. Select the organization, name the policy, add description, and select RAID Level 1 Mirrored.

3. Selecione Grupo de Discos. Em Disk Slots IDs, digite 253 e 254 para as IDs de disco neste caso e selecione normal Disk Roles.

4. Selecione Virtual Drive e confirme se todas as opções estão no padrão da plataforma e se a segurança está desativada. Em seguida, clique no botão Create.

Criar um Perfil de Armazenamento

1. No UCS Central, navegue ao lado da caixa de pesquisa O que você está procurando? e digite Criar perfil de armazenamento.

2. Nomeie o perfil de armazenamento e adicione uma descrição.

3. Selecione Local LUNs e clique no botão Add e dê o nome a este LUN.

4. Clique em Grupo de Discos. Clique na seta da lista suspensa e selecione a Diretiva de Grupo de Discos criada anteriormente.

5. As defs do controlador e a política de segurança não são necessárias para os controladores M.2 Raid. Conclua a configuração selecionando Create.

Associar a um Perfil de Serviço Global

1. Aplique o Perfil de Armazenamento criado recentemente a um perfil de serviço novo ou existente e Salvar a configuração.

2. Caso o perfil de serviço ainda não esteja associado, prossiga para atribuir o Perfil de Serviço a um Servidor existente.

Verificar

Verifique o ServerTab, selecione LUNs e verifique se a Unidade virtual existe e se o estado da configuração foi aplicado.

Troubleshooting

Esta seção disponibiliza informações para a solução de problemas de configuração.

Quando um LUN órfão for encontrado, selecione o LUN eExclua-o. Isso remove todos os dados existentes na matriz, como mostrado nesta imagem.

Informações Relacionadas

- Guia de gerenciamento do servidor central Cisco UCS, versão 2.0

- Guia de gerenciamento de armazenamento do Cisco UCS Central, versão 2.0

- Configurar UCS-M2-HWRAID em blades UCS

- Servidor blade Cisco UCS B200 M6

- Suporte técnico e downloads da Cisco