Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configuração

1. Funções do UCS Central

Etapa 1.1 Criar a função de administração de usuários do UCS Central

Etapa 1.2 Configurar o usuário local

2. Funções de domínio do UCS

Etapa 2.1 Criar uma função no Domínio UCSM.

3. Validar o acesso KVM ao Domínio UCSM

Etapa 3.1 Iniciar o KVM no UCS Central

Autenticação LDAP

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como configurar funções no UCS Central e no UCSM para permitir o acesso KVM a um domínio do UCS que é iniciado através do UCS Central.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Sistema de computação unificado (UCS)

- Central do UCS

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- UCS-FI-6248UP, Firmware 4.0(1c)

- UCS Central, Firmware 2.0(1p)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configuração

1. Funções do UCS Central

Etapa 1.1 Criar a função de administração de usuários do UCS Central

- No UCS Central, navegue para Botão de configuração do sistema > Configurações do usuário e selecione Funções.

- Crie uma nova função chamada 'ucs-kvm'

- Para a função recém-criada 'ucs-kvm' na guia Operations, adicione o privilégio KVM

Configuração de função no UCS Central

Etapa 1.2 Configurar o usuário local

- Navegue até System Configuration Button > User Settings e selecione Local User.

- Selecione o usuário correspondente e, na guia Funções , adicione as 3 funções seguintes para o usuário selecionado:

1. Administradores

2. Somente leitura

3. ucs-kvm (mesma função criada na etapa anterior)

Configuração de usuários locais

Atribuição de funções para usuários locais no UCS Central

2. Funções de domínio do UCS

Etapa 2.1 Criar uma função no domínio UCSM.

Em cada Domínio UCSM que se deseja acessar via KVM da Central, execute estas etapas:

- Navegue até All > User Management > User Services > Roles e clique em Add.

- Crie a função ucs-kvm e selecione somente o privilégio Service Profile Ext Access.

Criação de nova função no UCS Manager

3. Validar o acesso KVM ao Domínio UCSM

Etapa 3.1 Iniciar o KVM no UCS Central

- Faça login no UCS Central com as credenciais correspondentes do usuário local na Etapa 1.2

- Navegue até o botão System tools > Unified KVM Launcher

- Marque a caixa de seleção de um domínio em que uma função já tenha sido criada conforme descrito na Etapa 2.1 e o KVM deve funcionar agora.

Iniciando o KVM do domínio UCS selecionado no UCS Central

Autenticação LDAP

Observação: se a autenticação LDAP for, use essas instruções em vez do método Usuário local.

- Navegue até o Botão de configuração do sistema > Configurações do usuário e selecione Autenticação e atribua as mesmas 3 Funções para a opção desejada Mapas de grupo como na etapa 1.2 na seção LDAP

Atribuição de função para grupo LDAP no UCS Central

Informações Relacionadas

- Usuários e funções no UCS Central

- Suporte técnico e downloads da Cisco