Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Passos de Troubleshooting

Resolução

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo descreve o cenário em que não é possível alterar o estado do HDD de Não configurado em bom para JBOD, pois o controlador de passagem UCSC-SAS12GHBA suporta apenas o modo JBOD

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

- UCSC-C220-M4L

- CIMC: 3.0.3a

- 2xUCS-HD12 TB10 KHY-E

- Controladora RAID: Passar por UCSC-SAS12GHBA

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Consulte a especificação UCSC-240C-M4L aqui

Passos de Troubleshooting

1. UCS-HD12TB10KHY-E é suportado com a controladora UCSC-SAS12GHBA de acordo com a folha de especificações do UCSC-C220-M4L.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-lff-spec-sheet.pdf

2. Não há opção nas propriedades CIMC>Inventory>Storage>Controller/VD para definir/alterar o status do disco rígido para JBOD.

3. Verifique o status das configurações da controladora na CLI e a controladora mostra que JBOD está ativado:

4. Nenhuma opção está disponível na CLI do CIMC para alterar/definir o status do HDD para JBOD.

5. Quando o servidor for reinicializado, ele solicitará a seleção de CTRL+C para acessar o utilitário Web do bios do UCSC-SAS12GHBA.

Mas não há opção do webbios também para alterar o status da unidade física.

Resolução

Os HDDs permanecerão no estado "Não configurado bom" quando gerenciados pelo controlador Pass via UCSC-SAS12GHBA.

Após a instalação do Windows 2012 R2 na unidade em boas condições não configurada - HDD#1 e a instalação foi concluída.

Após a instalação, a unidade - HDD#1 continuou permanecendo no estado Não configurado em boas condições.

Informações Relacionadas

CSCvj74706 - GUI do CIMC - Estado da unidade física exibido como em boas condições não configuradas com UCSC-SAS12GHBA