Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes usados na demonstração

Configurar

Preparando para a atualização:

Para Windows:

Extraindo os drivers

Atualize os drivers

Verificar

Referências e links úteis:

Introdução

Este documento descreve o processo de atualização dos drivers HBA dos adaptadores Qlogic em servidores Windows.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- UCS C-Series

- Sistema operacional Windows Server.

- Adaptadores Qlogic HBA

Componentes usados na demonstração

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- UCSC-C240-M6S

- Versão do firmware: 4.3(5.250030)

- Windows Server 2022

- Adaptador HBA Qlogic - FC Cisco QLE2692 de duas portas de 16 Gbit para adaptador PCIe Gen3 x8 - UCSC-PCIE-QD16GF

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Este procedimento descreve como atualizar drivers HBA Qlogic em servidores UCS C Series que executam o sistema operacional Windows Server.

Preparando para a atualização:

- Valide os drivers compatíveis da lista de compatibilidade de hardware do Cisco UCS para a combinação específica de hardware / software / firmware.

- Verifique os detalhes do driver atual do HBA Qlogic.

Para Windows:

- Abra o Gerenciador de dispositivos.

Expanda os controladores de armazenamento e selecione o adaptador de canal de estrutura Qlogic.

- Faça o download dos drivers do Cisco Software Central.

- Baixe o ISO do driver no servidor Windows.

- Mapeie o arquivo ISO: Neste exemplo, o vMedia mapeado para o vKVM foi usado para copiar o conteúdo para o sistema operacional. Se o SO tiver acesso à Internet, você poderá baixar o ISO do driver diretamente. Outras opções para transferir o arquivo como NFS, TFTP, SCP, etc., podem ser utilizadas.

- Localize a pasta de armazenamento:

- Escolha a pasta apropriada com o Adaptador Qlogic desejado.  Para este exemplo, o QLE2692.

- Copie a pasta relevante, neste exemplo a pasta Qlogic_Windows, para um local conhecido.

- Descompacte o arquivo. Duas pastas estão disponíveis; um contém a documentação relevante e o outro contém os arquivos necessários para a atualização.

- Execute o Assistente para configuração e continue.

O executável "QConvergence Console CLI" torna-se então disponível para executar diferentes tarefas na Placa Qlogic.

Extraindo os drivers

Usando o Windows CMD, altere o diretório para o local do aplicativo setup.exe para facilitar o uso.

- Execute este comando e extraia os drivers em um local específico.

Start /wait Setup.exe /a $msipath$ EXTRACTDRIVERS=1 TARGETDIR="

"

Depois de extraída, uma pasta chamada "produção" é criada contendo os drivers.

Atualize os drivers

Após a extração dos arquivos de drivers, continue com a atualização.

Abra o Gerenciador de dispositivos, expanda as controladoras de armazenamento, selecione o Qlogic Fabric Channel Adapter e clique em Atualizar driver.

- Selecione "Procurar drivers em meu computador".

- Escolha a segunda opção "Deixe-me escolher em uma lista..."

- Clique em "Com disco..."

- Navegue até o local onde os drivers estão e escolha o novo driver:

- Clique em Avançar e conclua a instalação.

- Reinicialize o servidor para que as alterações tenham efeito.

Verificar

Há dois métodos para validar os drivers instalados:

1. Gerenciador de dispositivos:

Abra o Gerenciador de dispositivos, expanda as controladoras de armazenamento e selecione Qlogic Fabric Channel Adapter.

2. Qlogic CLI:

As opções 1 e 3 fornecem uma visão geral sobre o status da interface, o firmware atual e a versão/atualizações do driver.

O processo de atualização foi concluído.

Referências e links úteis:

- https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/116349-technote-product-00.html