Contents

Uma ou mais portas na interconexão de estrutura estão em execução no período de cortesia por mais de 90 dias

SeveridadeICS

Impacto

Descrição

MensagemSyslog

Exemplo deMensagem

Famíliade produtos

Regex

Recomendação

Comandos

Uma ou mais portas na interconexão de estrutura estão em execução no período de cortesia por mais de 90 dias

SeveridadeICS

3 - Erro

Impacto

A porta pode não funcionar depois que o período de carência expirar. Se o syslog tiver ocorrido uma vez/algumas vezes e não aparecer com frequência, ele poderá ser ignorado com segurança.

Descrição

Essa mensagem indica que pelo menos uma porta na interconexão de estrutura está sendo executada no período de cortesia por mais de 90 dias. Essa falha normalmente ocorre se uma ou mais portas no módulo fixo forem habilitadas depois que todas as licenças padrão tiverem sido atribuídas às portas e as portas não licenciadas estiverem em execução por mais de 90 dias.

MensagemSyslog

UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS

Exemplo deMensagem

Jan 03 18:38:02 <<ipaddress>> : %UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS: [F0674][major][license-graceperiod-Xdays]

[sys/license/feature-ETH_PORT_ACTIVATION_PKG-cisco-x/inst-y] license

for ETH_PORT_ACTIVATION_PKG on fabric-interconnect y is running in the grace period for more than X days.

Famíliade produtos

- Servidores blade Cisco UCS B-Series

- Servidores em rack Cisco UCS C-Series

- Chassi de servidor blade Cisco UCS 5100 Series

- Cisco UCS 6400 Series Fabric Interconnects

- Cisco UCS 6300 Series Fabric Interconnects

- Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnects

Regex

N/A

Recomendação

Estas etapas são recomendadas:

1. Se a falha ocorrer na GUI do Cisco UCS (Unified Computing System) Manager (Graphical User Interface), verifique o número de portas ativadas no módulo Fixed.

2. Verifique o número de licenças instaladas e consumidas em cada interconexão de estrutura. Na GUI do Cisco UCS Manager, o usuário pode acessar as informações de licenciamento na guia Admin para a interconexão de estrutura. Na CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando) do Cisco UCS Manager, o usuário pode acessar as informações de licenciamento inserindo o comando show usage detail no escopo da licença.

3. Se o problema persistir, adquira uma nova licença e instale-a no dispositivo. Se isso também não resolver o problema, entre em contato com o engenheiro de suporte.

Comandos

#show usage detail

#show feature detail

#show fault detail