Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Hardware

Firmware

Informações de Apoio

Pré-cheques de migração

Procedimento de Migração

Problemas conhecidos

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo descreve como migrar o Cisco Unified Computing System (UCS) Fabric Interconnect (FI) Series 6248 para 6332-16UP.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Solução de problemas da configuração inicial do Cisco UCS Manager

Componentes Utilizados

Hardware

- Interconexão em malha UCS 6332-16UP de 40 portas

- Interconexão em malha UCS 6248UP de 48 portas

Firmware

- Firmware de infraestrutura 6248 FI 3.2(3d)

- 6332 FI 3.1(3b)

- Pacote de software/firmware necessário para que os FIs 6332 correspondam à versão da imagem nos FIs 6248

Note: A imagem do firmware pode ser baixada do download do software. Use a matriz de compatibilidade de hardware e software do UCS para verificar se o firmware é compatível com o hardware do seu modelo.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O 6248 fornece 32 portas universais SFP+ que podem operar como portas Ethernet fixas de 1/10 Gbps ou como portas Fibre Channel de 1/2/4/8 Gbps. No entanto, o 6332 fornece apenas 16 portas SFP+. Se você usar mais de 16 portas SFP+ no 6248, deverá usar as portas de breakout no 6332 para atender aos requisitos de portas SFP+.

Especificações para o UCS-FI-6332-16UP:

- As portas de 1 a 16 são portas universais SFP+ que podem operar como portas Ethernet fixas de 1/10 Gbps ou como portas Fibre Channel de 4/8/16 Gbps.

- As portas de 17 a 34 operam como portas QSFP+ de 40 Gbps ou como 18 portas de breakout 4 x SFP+ de 10 Gbps. Como alternativa, eles podem ser equipados com adaptadores QSA para fornecer operação de 10 Gbps.

- As portas de 35 a 40 operam como portas QSFP+ fixas de 40 Gbps.

Pré-cheques de migração

- Confirme se a configuração atual consiste nos dois FIs 6248 instalados, configurados em um único cluster.

- Verifique se o estado de alta disponibilidade (HA) do cluster está pronto e se todos os processos estão funcionando corretamente.
O HA deve estar no estado PRONTO e os serviços de gerenciamento para ambos os FIs devem estar ATIVADOS

Procedimento de Migração

Note: Verifique as verificações prévias de migração antes de iniciar o procedimento de migração.

1. Identifique o FI 6248 subordinado no cluster e evacue-o.

2. Para o FI subordinado:

- Remova as conexões do chassi.

- Remova o L1-L2 com o outro 6248 FI e prepare-o para substituição com o novo 6332 FI.

3. Conecte o primeiro 6332 FI com cabos de alimentação e conecte um cabo de console para ativar o primeiro 6332 FI no modo autônomo.

Note: Você deve ativar o primeiro 6332 FI no modo autônomo para atualizar seu firmware para sincronizá-lo com o firmware 6248 FI atual. Se você não ativar o primeiro 6332 FI no modo autônomo, as unidades não sincronizarão seu firmware devido à diferença em seus tipos de imagem.

4. Obtenha a GUI para o FI 6332 autônomo e atualize o firmware da infraestrutura se ainda não houver correspondência.

5. Conecte o 6332 FI ao chassi para garantir que pelo menos um dispositivo esteja conectado. Esta conexão fornece acesso ao SEEPROM para estabelecer HA entre o FI atual e o novo FI.

Note: Esta condição é necessária para HA. Sem o(s) dispositivo(s) conectado(s), você obterá erros sobre HA com falha mesmo se as conexões L1-L2 estiverem concluídas e o firmware estiver combinado.

6. Configure as portas no 6332 FI como servidor e rede para estabelecer as conexões.

7. Apague a configuração no 6332 FI e use a conexão do console para prepará-la para ser adicionada ao cluster. Verifique também se L1-L2 está conectado.

8. Use o console para permitir que o FI seja adicionado como FI ao cluster atual.

9. Use o método de console ou GUI para a configuração. Insira o endereço IP de gerenciamento.

10. Aguarde até que o FI apareça completamente e o HA esteja pronto.

11. Verifique o estado pmon. Depois que o status de ambos os FIs for bom, o segundo FI estará pronto para substituição.

Todos os processos devem estar em estado de execução

12. Prossiga com o failover de cluster para 6332 FI como primário.

13. Substitua o outro FI 6248 de maneira semelhante.

Note: Você não precisa atualizar o segundo 6332 FI no modo autônomo. O primeiro 6332 FI agora pode sincronizar o firmware, pois as imagens são do mesmo tipo e não há uma grande diferença no firmware nos dois dispositivos.

14. Faça as conexões com o segundo 6332 FI:

- Substitua o outro FI 6248 pelo segundo FI 6332.

- Adicione o segundo 6332 FI ao cluster e use a conexão do console para configurá-lo.

15. Use a GUI para verificar o estado do cluster.

Problemas conhecidos

Se as portas do servidor no 6332 FI entrarem em erro de timeout SDP/incompatibilidade SFP e o erro ocorrer somente para uma das duas portas conectadas a cada chassi: Deixe as conexões como estavam após várias tentativas malsucedidas de limpar as falhas. Depois que o FI 6332 é adicionado ao cluster, os erros devem ser apagados automaticamente quando as conexões são usadas para descoberta.

Informações Relacionadas

- Uso da versão em malha no UCS durante atualizações de firmware

- Guia de configuração da GUI do Cisco UCS Manager: Executando uma configuração inicial do sistema para uma configuração independente

- Guia de gerenciamento de firmware do Cisco UCS Manager: Gerencie o firmware por meio do Cisco UCS Manager

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems