Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Para determinar se pode haver um problema com o(s) certificado(s).

Para determinar qual certificado/cadeia você deve usar.

Introduction

Este documento descreve como determinar os certificados corretos para o protocolo LDAP (Lightweight Diretory Access Protocol) seguro.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informações de Apoio

O LDAP seguro exige que o domínio do Unified Computing System (UCS) tenha o certificado ou a cadeia de certificados corretos instalados como um ponto confiável.

Se um certificado (ou cadeia) incorreto estiver configurado ou se não existir nenhum, a autenticação falhará.

Para determinar se pode haver um problema com o(s) certificado(s).

Se você tiver problemas com o LDAP seguro, use a depuração LDAP para verificar se os certificados estão corretos.

[username]

[password]

connect nxos      *(make sure we are on the primary)

debug ldap all

term mon

Em seguida, abra uma segunda sessão e tente fazer login com suas credenciais LDAP seguras.

A sessão com debugging enabled registra a tentativa de login. Na sessão de registro, execute o comando undebug para interromper a saída.

undebug all

Para determinar se há um problema potencial com o certificado, examine a saída de depuração dessas linhas.

2018 Sep 25 10:10:29.144549 ldap: ldap_do_process_tls_resp: (user f-ucsapac-01) - ldap start TLS sent succesfully;         Calling ldap_install_tls

2018 Sep 25 10:10:29.666311 ldap: ldap_do_process_tls_resp: (user f-ucsapac-01) - TLS START failed

Se o TLS falhou, uma conexão segura não pôde ser estabelecida e a autenticação falhou.

Para determinar qual certificado/cadeia você deve usar.

Depois de determinar que houve uma falha ao estabelecer a conexão segura, determine quais devem ser os certificados corretos.

Use o analisador de erros para capturar a comunicação e depois extrair o certificado (ou cadeia) do arquivo.

Em sua sessão de depuração, execute o comando:

ethanalyzer local interface mgmt capture-filter "host <address of controller/load balancer>" limit-captured-frames 100 write volatile:ldap.pcap

Em seguida, tente fazer outro login via com suas credenciais.

Quando você não vir mais nenhuma saída nova na sessão de depuração, mate a captura. Usar (ctrl + c).

Transfira a captura de pacotes do Interconector de estrutura (FI) com este comando:

copy volatile:ldap.pcap tftp:

Depois de ter o arquivo ldap.pcap, abra o arquivo no Wireshark e procure um pacote que inicialize a conexão TLS.

Você pode ver uma mensagem semelhante na seção Info do pacote, como mostrado na imagem:

Server Hello, Certificate, Certificate Request, Server Hello Done

Selecione este pacote e expanda-o:

Secure Sockets Layer

-->TLSv? Record Layer: Handshake Protocol: Multiple Handshake Messages

---->Handshake Protocol: Certificate

------>Certificates (xxxx bytes)

Selecione a linha intitulada Certificado.

Clique com o botão direito do mouse nesta linha e selecione Exportar bytes de pacote e salve o arquivo como um arquivo .der.

Abra o certificado no Windows e navegue até a guia Caminho do certificado.

Mostra o caminho completo do certificado raiz para a folha (host final). Faça o seguinte para todos os nós listados, exceto para a folha.

Select the node

-->Select 'View Certificate'

---->Select the 'Details' tab

Selecione a opção Copiar para arquivo e siga o Assistente para exportação de certificado (certifique-se de usar o formato codificado de Base 64).

Isso gera um arquivo .cer para cada um dos nós da lista quando você os conclui.

Abra esses arquivos no Bloco de notas, Bloco de notas++, Sublime etc. para exibir o certificado hash.

Para gerar a cadeia (se houver um), abra um novo documento e cole no certificado hash do último nó.

Vá até a lista colando cada certificado hash, terminando com a CA raiz.

Cole a CA raiz (se não houver cadeia) ou toda a cadeia gerada no ponto confiável.