Contents

Introduction

Como determino qual DIMM disparou o LED de falha em um servidor blade UCS B-Series?

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como usar o switch SW DIAG em um servidor blade Cisco UCS B-Series para determinar qual DIMM disparou o LED de falha do painel frontal.

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

P. Como determino qual DIMM disparou o LED de falha em um servidor blade UCS B-Series?

Conclua estes passos para usar o switch SW DIAG para determinar qual DIMM disparou o LED de falha do painel frontal em um servidor blade UCS B-Series:A.

1. Consulte o LED indicador de falha no painel frontal do servidor para verificar se há uma falha no sistema.

2. Ver os registros. Este exemplo mostra um problema de DIMM:

Server 1/6:

Array 1:

DIMM Location Presence Overall Status Type Capacity (MB) Clock

---- ---------- ---------------- ------------------------ ------------ ------------- -----

1 DIMM_A1 Equipped Operable Other 8192 1067

2 DIMM_A2 Equipped Operable Other 8192 1067

3 DIMM_B1 Equipped Operable Other 8192 1067

4 DIMM_B2 Equipped Operable Other 8192 1067

5 Equipped Operable Undisc Unknown Unknown

6 DIMM_C2 Equipped Operable Other 8192 1067

7 DIMM_D1 Equipped Operable Other 8192 1067

8 DIMM_D2 Equipped Operable Other 8192 1067

9 DIMM_E1 Equipped Operable Other 8192 1067

10 DIMM_E2 Equipped Operable Other 8192 1067

11 DIMM_F1 Equipped Operable Other 8192 1067

12 DIMM_F2 Equipped Operable Other 8192 1067

3. Remova o servidor e a tampa.

4. Localize o switch SW DIAG na placa-mãe.

Observação: os switches SW DIAG podem ser diferentes entre servidores.

5. Pressione o botão DIAG SW.

6. Localize o DIMM com falha.

O DIMM com falha é identificado com um LED vermelho.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems