Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Verificar Status Atual

Configuração de Armazenamento da Instalação

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como configurar o Unified Computing System (UCS)-M2-HWRAID para que um sistema operacional possa usar os discos para armazenamento ou como discos inicializáveis.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Servidor UCS M5

- UCSM 3.2.2b ou superior

- SO compatível no modo UEFI (mínimo a seguir)

- CentOS 7.6

- ESXi 6,5U2

- RHEL 7.6

- WinServer 2016

- WinServer 2019

- Mais: Compatibilidade de hardware e software do UCS

- Adaptadores > RAID > Cisco Boot Otimized M.2 HW Raid Controller (Cisco)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- UCS-M2-HWRAID

- 2 unidades m.2 do mesmo modelo e capacidade

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O UCS-M2-HWRAID possui dois m.2 coletes; um em cada lado da portadora. O UCS-M2-HWRAID e o UCS-MSTOR-M2 parecem semelhantes, mas neste exemplo de configuração o RAID de hardware exige um controlador UCS-M2-HWRAID.

Configurar

Verificar Status Atual

1. Verifique se as peças necessárias aparecem no inventário do servidor.

No UCSM, navegue até Equipment > Chassis x > Servers > Server x.

Selecione a guia Inventário na parte superior, Placa-mãe. Selecione Mini Storage. Certifique-se de que o seu modelo seja exibido como UCS-M2-HWRAID conforme mostrado nesta imagem.

2. Verifique se há duas unidades m.2 instaladas e detectadas.

Navegue até Inventory > Storage > Disks.

No menu suspenso, selecione Storage Controller Sata 1.

Verifique quais dois discos m.2 (253 e 254) são apresentados e se estão em um estado operável. Em M6, os dois discos m.2 serão 245 e 246. O estado da unidade pode ser diferente.

3. Procure LUNs órfãos.

Navegue até Inventário> Armazenamento> LUNs.

Verifique se há uma seta suspensa para SATA 1 da controladora de armazenamento. Caso contrário, não há um LUN órfão.

Se você vir um LUN órfão, vá para a seção Solução de problemas na parte inferior antes de começar a configuração.

Configuração de Armazenamento da Instalação

1. Primeiro, você precisa criar uma política de armazenamento. Navegue Storage > Storage Policies > Add conforme mostrado na imagem.

Na janela Create Disk Group Policy:

- Inserir um nome

- Descrição (opcional)

- Nível de RAID

- RAID1 espelhado é usado neste guia e é a opção mais segura.

- Selecione o botão de opção Disk Group Configuration Manual.

Clique no botão Add na caixa Disk Group Configuration (Manual).

Isso abre uma nova janela Create Local Disk Configuration Reference.

- O número do slot pode ser definido como 253 (o ID do primeiro m.2. Esse valor pode ser verificado nos pré-requisitos)

- A função deve ser Normal

- Deixe a ID do Span como não especificada

Clique em OK conforme mostrado nesta imagem.

Repita a última etapa para o outro disco, mas use o slot número 254 como mostrado nesta imagem.

Agora sua política de disco deve ser semelhante a esta:

2. Criar um Perfil de Armazenamento.

Navegue até Storage > Storage Profiles > Create a Storage Profile conforme mostrado nesta imagem.

Uma janela Criar perfil de armazenamento é aberta solicitando:

- Nome: Insira um nome lógico

- Descrição (opcional)

- Clique no botão Add conforme mostrado nesta imagem.

Na janela Create Local LUN:

- Selecione o botão de opção Create Local LUN

- Dê um nome ao LUN (usei m.2)

- Defina o tamanho como 1

- Defina o tamanho fracional 0

- Selecione se deseja implantar o LUN automaticamente (se você selecionar não, terá que habilitar o LUN manualmente em cada perfil de serviço)

- Marque a caixa Expandir para Disponível.

- Selecionar a configuração do grupo de discos feita anteriormente

- Clique em OK conforme mostrado nesta imagem

Seu Perfil de Armazenamento agora deve ter esta aparência:

Clique em OK e você receberá uma mensagem informando que o perfil de armazenamento foi criado com êxito. Pressione OK nessa mensagem para limpá-la.

3. Aplicar o Perfil de Armazenamento

Navegue até Servers > Service Profiles e selecione seu perfil de serviço. Clique na guia Armazenamento na parte superior do perfil de serviço como mostrado nesta imagem.

Selecione o link Modify Storage Profile como mostrado nesta imagem.

Na janela Modify Storage Profile:

- Selecione a guia Storage Profile Policy

- No menu suspenso Storage Profile, selecione o perfil criado anteriormente conforme mostrado nesta imagem

Sua janela deve ter esta aparência:

Selecione OK na janela e na janela sucesso.

Se a implantação automática estiver habilitada ou desabilitada, verifique se o LUN local está definido como on-line. Para definir o LUN on-line, clique no botão Set Online conforme mostrado nesta imagem.

O LUN pode levar um minuto para ser inicializado e ficar on-line.

Quando o LUN estiver on-line, ele exibirá os estados Applied Config e Optimal Drive.

4. Verificar O LUN.

Na guia Geral do perfil de serviço, clique no link do Servidor Associado conforme mostrado nesta imagem.

Navegue até Inventory> Storage> LUNs.

Selecione a seta da lista suspensa à esquerda de Storage Controller SATA 1. Você deve ver Virtual Drive [your drive profile name]

A unidade deve ter o tamanho configurado automaticamente e estar em um estado Operable, Equipped, and Bootable (Operável, Equipado e Inicializável), conforme mostrado nesta imagem.

5. Defina Boot Order (Ordem de inicialização) para inicializar os storages m.2.

No perfil de serviço, selecione a guia Ordem de inicialização conforme mostrado nesta imagem.

Defina a política de inicialização para usar a Uefi. Depois da mídia de instalação (se houver), selecione a opção Adicionar Disco Local. Aqui está um exemplo de que a política de inicialização pode não corresponder exatamente:

Você pode precisar reinicializar o host para que as configurações sejam aplicadas. Isso altera o campo Bootable de Disabled para Enabled no Storage Profile.

Verificar

Verifique se Inventory > Storage > LUN > Config State is Applied (Inventário > Armazenamento > LUN > Config State é aplicado)

Troubleshoot

Esta seção disponibiliza informações para a solução de problemas de configuração.

Quando um LUN órfão for encontrado, selecione-o e exclua-o. Isso remove todos os dados existentes na matriz, como mostrado nesta imagem.