Contents

Introduction

Problema

Solução

Sessão SSH

UI da Web do UCS Manager

Introduction

Este documento descreve como habilitar o FPGA (Field-Programmable Gate Array) em FIs (Fabric Interconnects, Interconexões em malha) 6400.

Problema

Nas atualizações do Unified Computing System Manager (UCS Manager) para a versão 4.1(3) ou posterior em FIs 6400 (4ª geração), os clientes verão esse grande erro:

Description: Endpoint FPGA firmware Unsecured.

Fault Code: F2023

Este é um novo recurso em resposta a uma vulnerabilidade de inicialização segura conhecida, na qual regiões douradas do FPGA podem ter um código injetado ou modificado, o que basicamente derrota a inicialização segura.

Solução

Esta é uma mensagem esperada quando você atualiza para a versão 4.1(3) ou posterior nos FIs 6400 Series. Ele pode ocorrer apenas em um ou em ambos os FIs e depende do código que eles enviaram originalmente.

Não há outro risco para a produção além da redução da segurança. Isso pode ser atrasado até a próxima janela de manutenção planejada.

O FPGA pode ser protegido e o erro limpo com essas etapas por meio de uma sessão SSH ou na GUI do UCS Manager.

Note: Isso exigirá uma reinicialização de cada FI. É recomendável fazer isso em uma janela de serviço.

Sessão SSH

1. Abra uma sessão SSH no domínio. O endereço IP do cluster ou o endereço IP do FI funcionarão.
UCS-A# scope fabric-interconnect a

UCS-A /fabric-interconnect# activate secure-fpga

UCS-A/fabric-interconnect*# commit-buffer

Note: O FI será reinicializado após um pequeno atraso. Não reinicialize manualmente o FI!

2. Repita esse processo no B FI.
UCS-B# top

UCS-B# scope fabric-interconnect b

UCS-B /fabric-interconnect# activate secure-fpga

UCS-B/fabric-interconnect*# commit-buffer

Note: O FI será reinicializado após um pequeno atraso. Não reinicialize manualmente o FI!

O erro não seguro do firmware FPGA do endpoint deve estar agora no estado limpo.

UI da Web do UCS Manager

1. No painel Navegação, escolha Equipment > Fabric Interconnects > Fabric_Interconnect_Name.

2. No painel Trabalho, clique na guia Geral.

3. Na área Ações da guia Geral, clique em Instalar FPGA seguro.

4. Na caixa de diálogo, clique em OK.

5. Clique em Sim na mensagem de aviso do Cisco UCS Manager para reiniciar o FI, fazer logoff e desconectar a GUI do Cisco UCS Manager.

Note: O FI será reinicializado após um pequeno atraso. Não reinicialize manualmente o FI!

Se você não vir a opção "Install Secure FPGA" (Instalar FPGA seguro), limpe o cache do seu navegador ou use uma sessão de navegação privada.

Para obter mais informações sobre a atualização do Secure FPGA, consulte Release Notes do Cisco UCS Manager, Release 4.1.