Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Problema: o interconector de estrutura 6400 Series é reinicializado e fica preso no prompt do carregador

Solução

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como recuperar um 6400 Series Fabric Interconnect (FI) do prompt do carregador quando você tiver imagens não utilizáveis no FI.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Unified Computing System Manager (UCSM)

- Interconexões de estrutura 6400 Series

- Interface da linha de comando (CLI)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas interconexões de estrutura 6400 Series.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

- Você pode executar essas etapas quando ambas ou qualquer interconexão de estrutura ficam inativas durante a atualização do firmware, são reinicializadas e ficam presas no prompt do carregador e você não tem imagens em funcionamento na interconexão de estrutura.

- A solução neste documento requer uma unidade USB (Universal Serial Bus) carregada com os arquivos necessários e um cabo de console fisicamente inserido do FI para um computador.

- Outros métodos, como TFTP, podem ser usados para transferir os arquivos para o FI; no entanto, isso requer uma conexão de rede em funcionamento entre a porta FI MGMT e o servidor TFTP.

- O USB deve ser formatado com o sistema de arquivos File Allocation Table (FAT).

- Uma ferramenta de extração como 7-Zip ou WinRAR é necessária para extrair os binários dos arquivos de infraestrutura do UCS.

Problema: o interconector de estrutura 6400 Series é reinicializado e fica preso no prompt do carregador

Isso é mais comumente visto quando o FI fica inativo durante uma atualização de firmware, é reinicializado e fica preso no prompt do carregador. Alguns outros cenários em que você pode encontrar o prompt do carregador são quando ocorrem interrupções inesperadas de energia ou problemas graves no sistema de arquivos.

Solução

Restaure o sistema de arquivos 6400 FI com as imagens no USB e uma conexão direta de console. Transfira e ative os arquivos recém-instalados no FI, configure o FI conforme necessário e confirme se ele não inicializa mais no prompt do carregador.

Cuidado: este artigo deve ser usado somente quando o FI não for recuperável de nenhuma outra forma e não puder ser inicializado. Entre em contato com o TAC da Cisco se não tiver certeza por algum motivo.

Etapa 1. Inicie um navegador e navegue até a seção de software no site da Cisco. Faça o download do UCS Infrastructure Software Bundle versão para 6400 Series FI. No exemplo mostrado na imagem, a versão 4.2(2c) Um pacote é usado.

Etapa 2. Clique com o botão direito do mouse na UCS Infrastructure Software Bundle e selecione Extract Files.

Observação: esta etapa exige que você tenha uma ferramenta de extração como 7-Zip, WinRAR e assim por diante.

Etapa 3. Clique duas vezes no arquivo UCS Infrastructure Software Bundle pasta.

Etapa 4. Clique com o botão direito do mouse na UCS Infrastructure Software Bundle dentro da pasta e selecione Extract Files.

Etapa 5. Clique duas vezes na pasta recém-extraída. Navegue até isan > plugin_img e copie os arquivos do sistema e do gerenciador para o seu USB.

Etapa 6. Conecte diretamente um cabo de console e insira o USB no FI. Abra um emulador de terminal e reinicialize o switch quando ele começar a ser ligado e continue a pressionar Ctrl-C para entrar no prompt do carregador.

Dica: se você vir qualquer tipo de imagem tentando carregar ou o FI travar, provavelmente perdeu o carregador. Desligue e ligue o FI e pressione continuamente Ctrl-C imediatamente após ligá-lo.

Passo 7. Execute o comando para entrar no modo de recuperação no prompt do carregador.

loader > cmdline recoverymode=1

Etapa 8. Inicialize a imagem do sistema usando o USB inserido fisicamente.

loader> boot usb1:ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.2c.bin

Etapa 9. Execute o comando start para inserir bash e, em seguida, mount para exibir as partições.

switch(boot)# start

bash-4.2# mount | egrep "sda|mtdblock"

/dev/sda8 on /opt type ext4

/dev/sda9 on /workspace type ext4

/dev/sda10 on /spare type ext4

/dev/sda5 on /mnt/cfg/0 type ext3

/dev/sda6 on /mnt/cfg/1 type ext3

/dev/sda3 on /mnt/pss type ext3

/dev/sda4 on /bootflash type ext3

/dev/sda7 on /logflash type ext3

/dev/mtdblock4 on /opt/db/nvram type ext2

Observação: em algumas situações, você pode ver mtdblock0 em vez de mtdblock4. Nesse caso, certifique-se de desmontar mtdblock0 na Etapa 10.

Etapa 10. Execute o comando umount para todas as partições presentes individualmente.

bash-4.2# umount /dev/sda3

bash-4.2# umount /dev/sda4

bash-4.2# umount /dev/sda5

bash-4.2# umount /dev/sda6

bash-4.2# umount /dev/sda7

bash-4.2# umount /dev/sda8

bash-4.2# umount /dev/sda9

bash-4.2# umount /dev/sda10

bash-4.2# umount /dev/mtdblock4

Observação: se qualquer um dos comandos umount retornar o destino estiver ocupado, passe para a próxima partição a ser desmontada e tente desmontar a partição ocupada por último.

Etapa 11. Execute uma verificação do sistema de arquivos em todas as partições desmontadas individualmente.

bash-4.2# e2fsck -y /dev/sda3

bash-4.2# e2fsck -y /dev/sda4

bash-4.2# e2fsck -y /dev/sda5

bash-4.2# e2fsck -y /dev/sda6

bash-4.2# e2fsck -y /dev/sda7

bash-4.2# e2fsck -y /dev/sda8

bash-4.2# e2fsck -y /dev/sda9

bash-4.2# e2fsck -y /dev/sda10

bash-4.2# e2fsck -y /dev/mtdblock4

Etapa 12. Inicialize a memória flash do sistema e aguarde a conclusão.

bash-4.2# init-system

Initializing the system ...

Checking flash ...

Erasing Flash ...

Partitioning ...

UCSM Partition size:10485760

Wipe all partitions

Reinitializing NVRAM contents ...Initialization completed.

Etapa 13. Monte o flash de inicialização e o USB. Copie o sistema e o arquivo ucs-manager do USB para o flash de inicialização e crie um link simbólico.

bash-4.2# mount /dev/sda4 /bootflash

bash-4.2# mount /dev/sdb1 /mnt/usbslot1

bash-4.2# cp /mnt/usbslot1/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.2c.bin /bootflash

bash-4.2# cp /mnt/usbslot1/ucs-manager-k9.4.2.2c.bin /bootflash

bash-4.2# ln -sf /bootflash/ucs-manager-k9.4.2.2c.bin /bootflash/nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin

bash-4.2# reboot

Etapa 14. O switch é reinicializado e retorna no prompt do carregador; esse é o comportamento esperado. Inicialize a imagem do sistema fora do flash de inicialização.

loader > boot bootflash:ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.2c.bin

Booting bootflash:ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.2c.bin

Etapa 15. Após a inicialização completa do switch, o Basic System Configuration Dialog é exibido. Configure o FI de acordo com o seu ambiente.

Etapa 16. Depois que o switch estiver configurado, faça login na Interface gráfica do usuário (GUI). Navegue até Equipment > Installed Firmware > Download Firmware. Nesta etapa, você deve usar a infraestrutura do UCS Um arquivo que você baixou anteriormente, não os arquivos extraídos. Selecionar Local File System or Remote File System > Browse. Escolha o arquivo de infraestrutura e selecione Ok.

Etapa 17. Navegue até Equipment > Firmware Management > Installed Firmware > Activate Firmware > UCS Manager > Fabric Interconnects e selecione a lista suspensa para o FI em questão.

Etapa 18. Navegue até a lista suspensa kernel e escolha a versão apropriada. Selecionar Apply > Yes.

Etapa 19. O status do kernel agora é Activating, aguarde 20 minutos ou mais para que o status seja Ready.

Etapa 20. Quando todo o firmware estiver pronto, verifique se o FI inicializa com êxito por meio de uma reinicialização manual. Use connect local-mgmt x, onde x representa o FI que você reconstruiu. Se o seu FI reiniciar no prompt do carregador, entre em contato com o Cisco TAC.

TAC-FI-REBUILD-A# connect local-mgmt b

TAC-FI-REBUILD-B(local-mgmt)# reboot

Before rebooting, please take a configuration backup.

Do you still want to reboot? (yes/no):yes

Informações Relacionadas

- Guia de referência para solução de problemas do Cisco UCS Manager

- Dados técnicos das interconexões em malha Cisco UCS 6400 Series

- Recuperando as interconexões em malha 6200 e 6300 do prompt do carregador

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems