Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de Rede

Política de QoS do sistema

Portas unificadas para Fibre Channel

Portas de breakout Conectividade 4x10GE

Salve a configuração

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como a 3ª geração do Cisco Unified Computing System Fabric Interconnect (UCS-FI-6332-16UP) contém portas unificadas 16x10GE, portas com capacidade de breakout 18x40GE e portas 6x40GE. Determinadas alterações de configuração exigem uma reinicialização da interconexão de estrutura. Várias reinicializações consomem tempo valioso durante a configuração inicial do sistema. Ele explica um processo para concluir todas as alterações de configuração com uma única reinicialização de cada interconexão de estrutura. Especificamente, este documento aborda a configuração de QoS do sistema, interfaces de canal de fibra e interfaces de breakout 4x10GE. Você também pode desejar adicionar outras etapas de configuração dos modos de comutação Ethernet e Fibre Channel (FC).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Unified Computing System (UCS) Manager

- Interface de linha de comando (CLI) do Cisco Unified Computing System (UCS) Manager

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- UCS Manager versão 3.1(1) ou posterior

- UCS-FI-6332-16UP

- UCS-FI-6332 (não suporta portas unificadas)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Diagrama de Rede

Estas são as configurações do documento:

- Defina a classe de melhor esforço para MTU 9216.

- Configure as portas 1/1-1/6 como Fibre Channel.

- Configure as portas 1/31-1/34 como portas de breakout 4x10GE.

Política de QoS do sistema

Configure a política de QoS do sistema de melhor esforço para enquadramento jumbo. Ao contrário das gerações anteriores de interconexão de estrutura, a série 6300 requer uma recarga ao modificar políticas globais de QoS.

UCS-6332-A# scope eth-server

UCS-6332-A /eth-server # scope qos

UCS-6332-A /eth-server/qos # scope eth-best-effort

UCS-6332-A /eth-server/qos/eth-best-effort # set mtu 9216

UCS-6332-A /eth-server/qos/eth-best-effort *# top

Portas unificadas para Fibre Channel

As portas unificadas são numeradas de 1/1-16 no 6332-16UP. Os modos de porta Fibre Channel devem ser configurados de modo que a última porta FC ocupe a id de porta 6,12 ou 16.Isso resulta em um mínimo de seis portas FC e um máximo de dezesseis.

As combinações de portas válidas são:

- Ethernet: 1/1-1/16

- FC: 1/1-1/6 Ethernet: 1/7-1/16

- FC: 1/1-1/12 Ethernet: 1/13-1/16

- FC: 1/1-16

UCS-6332-A *# scope fc-uplink

UCS-6332-A /fc-uplink *# scope fabric a

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 1

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 2

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 3

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 4

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 5

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 6

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # top

Portas de breakout Conectividade 4x10GE

As portas de breakout são usadas para conectar interfaces 40GE a equipamentos compatíveis com 10GE. Eles podem ser usados como portas uplink conectadas a um switch 10G ou como portas de servidor conectadas a um módulo IOM 22XX ou como portas FCoE.

- A Ethernet 1/17-1/34 é capaz de configuração à parte.

- A Ethernet 1/35-1/40 é fixa em 40GE.

- Uma interface 1x10GE individual em uma porta breakout é capaz de FCoE.

Note: Se a QoS jumbo for configurada globalmente, somente 4 portas físicas poderão ser configuradas para breakout.

UCS-6332-A *# scope cabling

UCS-6332-A /cabling *# scope fabric a

UCS-6332-A /cabling/fabric *# create breakout 1 31

Warning: Port breakout create action reboots FI and any existing configurations on 40G port will be erased.!

UCS-6332-A /cabling/fabric/breakout* # up

UCS-6332-A /cabling/fabric # create breakout 1 32

UCS-6332-A /cabling/fabric/breakout* # up

UCS-6332-A /cabling/fabric # create breakout 1 33

UCS-6332-A /cabling/fabric/breakout* # up

UCS-6332-A /cabling/fabric # create breakout 1 34

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # top

Salve a configuração

aviso: O Interconector de estrutura será recarregado imediatamente quando as alterações forem confirmadas.

UCS-6332-A* # commit-buffer

*The switch will now reboot.

Repita as alterações na interconexão de estrutura B.

Verificar

Confirme se as portas FC 1/1-6 estão configuradas para Fibre Channel e as portas Ethernet 1/31-34 estão no modo Breakout. Observe que as portas de breakout agora têm 4 subinterfaces.  Neste exemplo, as portas 1/33/1 e 1/33/2 são configuradas para FCoE e 1/33/3-4 como interfaces de uplink.

UCS-6332-A# scope fabric-interconnect a

UCS-6332-A /fabric-interconnect # show port

Ether Port:

Slot  Aggr Port  Port  Oper State       Mac                  Role    Xcvr

----- ---------- ----- ---------------- -------------------- ------- ----

[...]

1          0    30 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D0    Unknown N/A

1          0    35 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E4    Unknown N/A

1          0    36 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E5    Unknown N/A

1          0    37 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E6    Unknown N/A

1          0    38 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E7    Unknown N/A

1          0    39 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E8    Unknown N/A

1          0    40 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E9    Unknown N/A

1         31     1 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D4    Unknown N/A

1         31     2 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D5    Unknown N/A

1         31     3 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D6    Unknown N/A

1         31     4 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D7    Unknown N/A

1         32     1 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D8    Unknown N/A

1         32     2 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D9    Unknown N/A

1         32     3 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:DA    Unknown N/A

1         32     4 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:DB    Unknown N/A

1         33     1 Up               8C:60:4F:BC:C4:DC    Fcoe Uplink

QSFP 40G SR4

1         33     2 Up               8C:60:4F:BC:C4:DD    Fcoe Uplink

QSFP 40G SR4

1         33     3 Up               8C:60:4F:BC:C4:DE    Network N/A

1         33     4 Up               8C:60:4F:BC:C4:DF    Network N/A

1         34     1 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E0    Unknown N/A

1         34     2 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E1    Unknown N/A

1         34     3 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E2    Unknown N/A

1         34     4 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E3    Unknown N/A

FC Port:

Slot  Port  Oper State       Wwn

----- ----- ---------------- ---

1     1 Up               20:01:8C:60:4F:BC:C4:80

1     2 Up               20:02:8C:60:4F:BC:C4:80

1     3 Sfp Not Present  20:03:8C:60:4F:BC:C4:80

1     4 Sfp Not Present  20:04:8C:60:4F:BC:C4:80

1     5 Sfp Not Present  20:05:8C:60:4F:BC:C4:80

1     6 Sfp Not Present  20:06:8C:60:4F:BC:C4:80

No NXOS, as portas Ethernet à parte são nomeadas como br-ethernet x/y/z.

UCS-6332-A# # connect nxos a

UCS-6332-A(nxos)# show int br-ethernet 1/33/1

Br-Ethernet1/33/1 is up

Dedicated Interface

Hardware: 10000 Ethernet, address: 8c60.4fbc.c4dc (bia 8c60.4fbc.c4dc)

Description: C: FcoeUplink

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

[...]

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.