Contents

Introdução

Pré-requisitos

Descrição do problema

Introdução

Este documento descreve informações sobre como resolver problemas de "Inatividade do Administrador" com portas Fibre Channel(FC) que ocorrem durante ou após a migração de uma interconexão de estrutura 6200 para uma 6400.

Pré-requisitos

Este documento supõe que as etapas de Troubleshooting fornecidas foram verificadas.

- Verificado se ele não está atingindo os bugs fornecidos.

ID de bug Cisco CSCvr81863

ID de bug Cisco CSCvj31676

- Verificado se a configuração no nível do MDS (MultiLayer Diretor Switch) está funcionando.

- Verificado se a porta FC tinha a Rede de Área de Armazenamento Virtual (VSAN) configurada.

Descrição do problema

A migração foi concluída com êxito, mas a porta FC mostra Admin Inativo.

A ID de VLAN de Fibre Channel Over Ethernet (FCOE) subjacente para a VSAN configurada está se sobrepondo ao intervalo de Vlan reservado padrão definido no conflito 64XX entre a ID de VLAN FCOE para a VSAN configurada e a VLAN reservada levou a porta FC a estar no estado Admin inativo.

Solução 1: Modificando VLANs reservadas

Esta tarefa descreve como modificar o ID de VLAN reservado. Modificar a VLAN reservada torna a transição das interconexões de estrutura Cisco UCS 6200 Series para a interconexão de estrutura Cisco UCS 6400 Series mais flexível com as configurações de rede preexistentes. O bloco VLAN reservado é configurável pela atribuição de um bloco contíguo de 128 VLANs não utilizadas, em vez de reconfigurar as VLANs existentes atualmente que entram em conflito com o intervalo padrão. Por exemplo, se a VLAN reservada for alterada para 3912, o novo intervalo de blocos de VLAN se estenderá de 3912 a 4039. Você pode selecionar qualquer bloco contíguo de 128 IDs de VLAN, com o ID inicial variando de 2 a 3915. Alterar a VLAN reservada exige uma recarga do Cisco UCS 6400 Series Fabric Interconnect para que os novos valores entrem em vigor.

Para o Cisco UCS 6500 FI Series, as IDs de VLAN de 1002 a 1005 são reservadas para o NXOS.

Procedimento

Step 1

In the Navigation pane, click LAN.

Step 2

In the Work pane, click the Global Policies tab.

Step 3

Specify a new value in the Reserved VLAN Start ID field. The reserved VLAN range ID can be specified from 2-3915.

Step 4

Click Save Changes.

Observação: o FI exige a reinicialização após fazer alterações no intervalo de VLANs reservadas.

Solução alternativa 2: altere a ID da VLAN FCoE na VSAN configurada.

Step 1

In the Navigation pane, click SAN

Step 2

In the Work pane, click the SAN Cloud > VSAN

Step 3:

Under General Tab > Properties Change the FCoE VLAN to the Unused Vlan ID