Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Colocar o servidor em modo autônomo

Etapa 1. Desativar o servidor

Etapa 2. Desconfigurar as Portas do Servidor

Etapa 3. Alterar o CIMC para as configurações padrão

Etapa 4. Configurar o CIMC para o modo independente

Recriar a imagem da versão do firmware

Etapa 1. Fazer download do ISO do Host Upgrade Utility (HUU)

Etapa 2. Iniciar KVM e mapear HUU ISO

Etapa 3. Inicializar usando ISO HUU

Etapa 4. Recriar a imagem da versão atual

Integrar servidor ao UCS Manager

Etapa 1. Definir o CIMC para o padrão de fábrica

Etapa 2. Portas reconfiguradas como portas do servidor

Etapa 3. Conectar os cabos do adaptador

Etapa 4. Servidor de remissão

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como configurar um servidor UCS-C Series integrado no UCS Manager para o modo autônomo e recriar sua versão de firmware.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Entendimento básico de rede

- Noções básicas sobre o UCS Manager (UCSM)

- Entendimento básico dos servidores Unified Computing Systems (UCS)

- Noções básicas sobre o Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

Componentes Utilizados

Este documento não está restrito a versões de software específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Verifique se você tem esses requisitos antes de tentar essa configuração.

- Monitor

- Teclado

- Cabo KVM

- Computador para se conectar ao servidor C-Series

- Cabo 1G para conexão à porta de gerenciamento

Configurar

Note: Não execute esse processo sem a recomendação do TAC.

Colocar o servidor em modo autônomo

aviso: Certifique-se de que o servidor esteja desligado antes de iniciar este procedimento.

Etapa 1. Desativar o servidor

1. Navegue até a Interface da Web do UCS Manager.

2. Navegue até Equipment > Rack-Mounts > Server x.

3. Clique em Manutenção de Servidor e selecione Descomissionar.

Note: Quando um servidor é descomissionado, ele não é mostrado em montagens em rack, ele é mostrado em Equipment > Decommissioned > Rack-Mounts.

Etapa 2. Desconfigurar as Portas do Servidor

1. Navegue até Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect A > Fixed Module > Ethernet Ports > Port x.

2. Clique em Desconfigurar.

3. Repita as mesmas etapas para a Interconexão de estrutura B.

4. Navegue até Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect B > Fixed Module > Ethernet Ports > Port x (Equipamento > Interconexões de estrutura > Fabric Interconnect B > Módulo fixo > Portas Ethernet > Porta x). Em seguida, clique em Unconfigure.

Etapa 3. Alterar o CIMC para as configurações padrão

1. Desligue o servidor e remova os cabos de alimentação. Aguarde 2 minutos e conecte os cabos de alimentação novamente.

2. Conecte um cabo KVM ao servidor com um monitor e um teclado.

3. Monitore o processo de inicialização do servidor até chegar ao menu Cisco e pressione F8 para entrar no Cisco IMC Configuration Utility.

4. Pressione F1 e ative Fatory Default.

5. Pressione F10 para salvar suas alterações e reinicializar o servidor.

Etapa 4. Configurar o CIMC para o modo independente

1. Monitore o processo de inicialização do servidor até chegar ao menu Cisco e pressione F8 para entrar novamente no Cisco IMC Configuration Utility.

2. Aplique a próxima configuração:

- Modo NIC selecionado para dedicado

- IP para IPV4

- IP do CIMC com um IP na mesma sub-rede do computador

- Redundância de NIC para Nenhuma

- no vlan

3. Pressione F10 para salvar suas alterações e reinicializar o servidor.

4. Conecte seu computador à Porta de Gerenciamento física no servidor e abra um navegador da Web.

5. Use o IP configurado https://x.x.x.x

Note: A senha padrão de um usuário administrador é senha.

6. Visualização do prompt do CIMC e versão atual do CIMC.

Recriar a imagem da versão do firmware

Note: Se o servidor estiver integrado novamente no UCSM, é altamente recomendável recriar a versão do firmware.

Etapa 1. Fazer download do ISO do Host Upgrade Utility (HUU)

1. A recriação é feita por meio de HUU. Você pode baixar o ISO HUU na página de download para a Cisco.

Etapa 2. Iniciar KVM e mapear HUU ISO

1. Depois de baixar o HUU para a versão atual, navegue até o CIMC e clique em Iniciar KVM.

2. Depois que o vKVM for iniciado, clique em Virtual Media e em Ativate Virtual Devices.

3. Mapeie HUU no Mapa CD/DVD.

Etapa 3. Inicializar usando ISO HUU

1. Monitore o processo de inicialização do servidor até chegar ao menu Cisco e pressione F6 para entrar no Menu de inicialização.

2. Selecione a opção vKVM-Mapped vDVD para inicializar o ISO do HUU mapeado.

Note: Para carregar o ISO do HUU, pode levar vários minutos.

Etapa 4. Recriar a imagem da versão atual

1. Espere até que o ISO do HUU carregue e aceite o Contrato de licença de software da Cisco.

2. Mude para o Modo Avançado e selecione todos os componentes, depois clique em Atualizar e Ativar.

3. Aguarde até que a recriação seja concluída e o servidor seja reinicializado.

Integrar servidor ao UCS Manager

Etapa 1. Definir o CIMC para o padrão de fábrica

1. Repita as mesmas etapas da Etapa 3 em Colocar o Servidor no Modo Independente.

Etapa 2. Portas reconfiguradas como portas do servidor

1. Navegue até Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect A > Fixed Module > Ethernet Ports > Port x.

2. Clique em Reconfigurar e selecione Configurado como Porta do Servidor.

3. Repita as mesmas etapas para a Interconexão de estrutura B.

4. Navegue até Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect B > Fixed Module > Ethernet Ports > Port x. Em seguida, clique em Reconfigurar e selecione Configurado como porta do servidor.

Etapa 3.  Conecte os cabos do adaptador

1. Conecte a porta 1 ao FI-A e a porta 3 ao FI-B da Placa VIC.

Etapa 4. Servidor de remissão

1. Navegue até Equipment > Decommsioned > Rack-Mounts, marque a caixa de seleção de Recommission e Save.

2. Aguarde até que o servidor seja exibido novamente.

3. Você pode monitorar a descoberta de servidores no Server FSM.

Note: A descoberta pode levar vários minutos para ser iniciada.

4. Quando o servidor concluir o processo de descoberta, a associação do Service Profile (SP) será iniciada.

5. Após a descoberta e o término da associação, você poderá inicializar o servidor e carregá-lo novamente na produção.

Informações Relacionadas

- Utilitários de servidor UCS C-Series

- Integração do UCS C-Series com o Cisco UCS Manager

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems