Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Redefinir o Conector do Dispositivo em um Servidor Autônomo

Etapa 1. Instalar biblioteca CIMC

Etapa 2. Definir IP e Credenciais

Etapa 3. Verifique o DNS da nuvem e prepare a identidade

Etapa 4. Redefinir conector do dispositivo

Etapa 5. Desconectar do CIMC

Redefina o conector do dispositivo no UCS Manager

Etapa 1. Instalar biblioteca UCSM

Etapa 2. Definir IP e Credenciais

Etapa 3. Verifique o DNS da nuvem e prepare a identidade

Etapa 4. Redefinir conector do dispositivo

Etapa 5. Desconectar do UCSM

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como redefinir o Conector do dispositivo para o padrão de fábrica para o UCS Manager ou o Cisco Integrated Management Controller.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Entendimento básico dos servidores Unified Computing Systems (UCS)

- Noções básicas sobre o UCS Manager (UCSM)

- Noções básicas sobre o Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

- Entendimento básico da Intersight

- Entendimento básico do Powershell

Componentes Utilizados

Este documento não está restrito a versões de software específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Verifique se você tem esses requisitos antes de tentar essa configuração.

- Conta do administrador do Intersight

- Conectividade com Intersight e UCSM ou CIMC

- Computador com powershell

Configurar

Observação: o Powershell precisa estar instalado antes de você continuar com este procedimento.

Redefinir o Conector do Dispositivo em um Servidor Autônomo

Etapa 1. Instalar biblioteca CIMC

Inicie o Powershell em seu computador e execute o comando:

PS /Users/admin>  Install-Module -Name Cisco.IMC

Etapa 2. Definir IP e Credenciais

Observação: você precisa definir sua conta de administrador e senha. Você também pode usar um usuário que tenha privilégios de administrador.

PS /Users/admin> $ip = “x.x.x.x"

PS /Users/admin> $credentials = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList "admin",$(ConvertTo-SecureString -Force -AsPlainText "PASSWORD")

PS /Users/admin> $cookie = Connect-Imc $ip -Credential $credentials | Select Cookie

PS /Users/admin> $headers = @{

>>  'ucsmcookie'="ucsm-cookie="+$cookie.cookie

>>  }

Etapa 3. Verifique o DNS da nuvem e prepare a identidade

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest https://$ip/connector/DeviceConnections -Headers $headers -SkipCertificateCheck | Select content -Expand Content | ConvertFrom-Json | Select CloudDns

Você obtém uma saída como esta:

CloudDns

--------

svc.intersight.com

Use a saída DNS de nuvem para a variável de corpo.

PS /Users/admin> $body = @{

>>     "CloudDns" ="svc.intersight.com"

>>     "ForceResetIdentity" = $true

>>     "ResetIdentity" = $true

>> }

Etapa 4. Redefinir conector do dispositivo

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest -Method 'Put' -Uri https://$ip/connector/DeviceConnections  -Body ($body|ConvertTo-Json) -Headers $headers -ContentType "application/json" -SkipCertificateCheck

Você obtém uma saída como esta:

StatusCode        : 200

StatusDescription : OK

Content           : [

{}

]

RawContent        : HTTP/1.1 200 OK

Server: webserver

Date: Wed, 27 Sep 2023 00:54:16 GMT

Transfer-Encoding: chunked

Connection: keep-alive

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Cache-Control: no-store, no-cache, max-age=0

Prevent…

Headers           : {[Server, System.String[]], [Date, System.String[]], [Transfer-Encoding, System.String[]], [Connection, System.String[]]…}

Images            : {}

InputFields       : {}

Links             : {}

RawContentLength  : 8

RelationLink      : {}

Etapa 5. Desconectar do CIMC

Disconnect-Imc

Redefina o conector do dispositivo no UCS Manager

Etapa 1. Instalar biblioteca UCSM

Inicie o Powershell em seu computador e execute o comando:

PS /Users/admin>  Install-Module -Name Cisco.UCSManager

Etapa 2. Definir IP e Credenciais

Observação: você precisa definir sua conta de administrador e senha. Você também pode usar um usuário que tenha privilégios de administrador.

PS /Users/admin> $ip = “x.x.x.x"

PS /Users/admin> $credentials = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList "admin",$(ConvertTo-SecureString -Force -AsPlainText "PASSWORD")

PS /Users/admin> $cookie = Connect-Ucs $ip -Credential $credentials | Select Cookie

PS /Users/admin> $headers = @{

>>  'ucsmcookie'="ucsm-cookie="+$cookie.cookie

>>  }

Etapa 3. Verifique o DNS da nuvem e prepare a identidade

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest https://$ip/connector/DeviceConnections -Headers $headers -SkipCertificateCheck | Select content -Expand Content | ConvertFrom-Json | Select CloudDns

Você obtém uma saída como esta:

CloudDns

--------

svc.ucs-connect.com

Use a saída DNS de nuvem para a variável de corpo.

PS /Users/admin> $body = @{

>>     "CloudDns" =“svc.ucs-connect.com"

>>     "ForceResetIdentity" = $true

>>     "ResetIdentity" = $true

>> }

Etapa 4. Redefinir conector do dispositivo

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest -Method 'Put' -Uri https://$ip/connector/DeviceConnections  -Body ($body|ConvertTo-Json) -Headers $headers -ContentType "application/json" -SkipCertificateCheck

Você obtém uma saída como esta:

StatusCode        : 200

StatusDescription : OK

Content           : [

{

"CloudDns": "svc.ucs-connect.com",

"CloudDnsList": [

"svc-static1.intersight.com",

"svc.ucs-connect.com",

"svc-static1.ucs-connect.com",

"svc.intersight.com"

…

RawContent        : HTTP/1.1 200 OK

Date: Wed, 27 Sep 2023 00:33:09 GMT

Server: Apache

Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains

Cache-Control: no-store, must-revalidate, no-cache

Pragma: no-cache

X-…

Headers           : {[Date, System.String[]], [Server, System.String[]], [Strict-Transport-Security, System.String[]], [Cache-Control, System.String[]]…}

Images            : {}

InputFields       : {}

Links             : {}

RawContentLength  : 20468

RelationLink      : {}

Etapa 5. Desconectar do UCSM

Disconnect-Ucs

Informações Relacionadas

- Conector de dispositivos

- Powershell com UCS

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems