Contents

Introduction

Etapas

Introduction

Este artigo descreve como coletar o pacote de log de eventos do sistema de um servidor Cisco C880 M4.

Etapas

1) Conecte-se à GUI (Graphical User Interface, Interface Gráfica de Usuário) do navegador C880 M4.

2) Clique em System Event Log (Log de eventos do sistema) no menu esquerdo e clique em Download.

3) Uma barra de progresso será exibida à medida que o firmware coleta os registros e os compacta.

4) Quando concluído, um link será fornecido com o pacote de registro de eventos do sistema. O nome do arquivo estará no formato sel_YYYYMDDHHMMSS.tgz.