Contents

Pergunta

Ambiente

Pergunta

Como devo monitorar o uso da CPU do Proxy em meu dispositivo WSA usando SNMP?

Ambiente

Qualquer implantação do Cisco Web Security Appliance (WSA) em execução 7.5.x ou posterior.

Começando no AsyncOS para Web 7.5.0, temos variáveis SNMP MIB OID que fornecem a utilização geral da CPU do sistema e a utilização da CPU Proxy. A utilização da CPU do Proxy pode ser obtida diretamente usando a variável OID cacheCpuUsage. Esse OID pode ser consultado diretamente e fornecerá a porcentagem de CPU que está sendo usada pelo componente Proxy.