Índice

Introdução

Informações de Apoio

Introdução

Este documento descreve o papel da relação M2 que pode ser encontrado em dispositivos do exame da série S.

Informações de Apoio

A interface de gerenciamento 2 (M2) atualmente é desabilitada e não apoiada. Por favor nós M1 para ganhar a Conectividade ao console de gerenciamento.