Índice

Pergunta:

Pergunta:

Porque somos nós que vemos o PNF-acima de advertência da Segurança no IE que diz “o página da web atual está tentando abrir um local em seu intranet. ”?

Ambiente: A ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA) no desenvolvimento e na autenticação do proxy transparente é permitida usando as palavras únicas, hostname curto.

Sintomas: Ao transparentemente proxying o tráfego e ao usar a autenticação, o internet explorer alerta com com seguinte erro (como visto no tiro de tela)

------------------------------------------------------------------------------------ :

Aviso da Segurança: O página da web atual está tentando abrir um local em seu intranet.

Você quer permitir este?

Local atual: www.whatever.com

Local do intranet: hostname> <WSA

------------------------------------------------------------------------------------

Nota: Este artigo da base de conhecimento provê o software que não é mantido nem é apoiado por Cisco.  A informação é fornecida como uma cortesia para sua conveniência. Para a assistência adicional, contacte por favor o fornecedor de software.

O internet explorer pode alertar quando a autenticação é permitida em um ambiente do proxy transparente, devido ao fato de que acredita que um Web site público está reorientando a um server do intranet. Isto é chamado tecnicamente da “elevação zona”. Este comportamento pode ser controlado através da configuração do internet explorer.

Siga as etapas abaixo para impedir que o internet explorer alerte neste caso:

Desabilitando o aviso da Segurança da elevação da zona

1. Clique sobre “ferramentas” - > “opções de internet - > aba “da Segurança a” - > “o intranet local”

2. Clique do “o botão nivelado costume”

3. Para a parte inferior, o achado “Web site em zona menos privilegiada do conteúdo da Web pode navegar nesta zona”.

4. Ajuste esta opção ao " habilitar ".