Pergunta:

Como configuro o WCCP para ignorar meus sites da Intranet?

A maneira mais fácil de ignorar sites internos é configurar uma lista de redirecionamento no switch/roteador, o que exclui os endereços de destino internos do redirecionamento.

Em uma plataforma Cisco, você apenas cria uma lista de acesso para negar os intervalos de endereços internos (como o destino) e, em seguida, permitir o restante do tráfego. Essa lista é adicionada à instrução wccp usando a palavra-chave "redirect-list".

Exemplo que nega o redirecionamento de WCCP para todos os endereços RFC1918

access-list 110 deny ip any 10.0.0.0 0.255.255.255

access-list 110 deny ip any 172.16.0.0 0.15.255.255

access-list 110 deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255

access-list 110 permit ip any any

ip wccp web-cache redirect-list 110

ip wccp 90 redirect-list 110

Este exemplo usa os grupos de serviços de "cache da Web" e "90". Você só precisa modificar isso para corresponder a qualquer grupo de serviço que estiver usando.