Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Saída de exemplo de SWA

Porcentagem de Utilização da CPU

Percentual de Utilização de Memória

Utilização de disco

Temperatura da CPU

Tabela do ventilador

Status da unidade de fonte de alimentação (PSU)

Status do link da interface

Exemplo de saída do SMA

Status da unidade de fonte de alimentação (PSU)

Tabela do ventilador

Porcentagem de Utilização da CPU

Percentual de Utilização de Memória

Utilização de disco

Temperatura da CPU

Status do link da interface

Exibir OIDs

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve as etapas para ler as informações sobre identificadores de objeto (OIDs) no Secure Web Appliance (SWA).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- administração de SWA

- Fundamental do Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol)

- Princípios fundamentais de rede

A Cisco recomenda que você:

- SWA físico ou virtual instalado.

- Acesso administrativo à interface de linha de comando (CLI) do SWA.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

Para administradores de rede e profissionais de TI que trabalham com o Cisco Secure Web Appliance (SWA) e o Security Management Appliance (SMA), o comando snmpwalk é uma ferramenta crucial para recuperar valores de OID necessários para monitoramento e gerenciamento eficientes.

Embora o snmpwalk esteja prontamente disponível no macOS, é necessária configuração adicional nos sistemas Windows e Linux, o que pode ser uma barreira para alguns usuários.

Para superar esse desafio, realizamos os comandos snmpwalk em nosso laboratório e estamos fornecendo as saídas para referência. Esse recurso tem como objetivo oferecer suporte a usuários que enfrentam restrições de configuração oferecendo essas saídas de referência, auxiliando no gerenciamento de seus ambientes SWA e SMA.

Os OIDs desempenham um papel vital no gerenciamento da rede, permitindo a identificação e a interação com vários elementos da rede. Utilizando o snmpwalk, os usuários podem obter e interpretar valores de forma eficiente associados a OIDs importantes, melhorando o monitoramento e o gerenciamento de sistemas SWA e SMA. Este guia o orienta no uso do snmpwalk para acessar esses principais valores de OID, aumentando seus recursos de gerenciamento de rede.

Solução

Aqui você pode encontrar a sequência do nome OID, a sintaxe do comando snmpwalk e a saída de exemplo.

Saída de exemplo de SWA

Porcentagem de Utilização da CPU

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.2.0

ASYNCOS-MAIL-MIB::perCentCPUUtilization.0 = INTEGER: 16

Percentual de Utilização de Memória

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.1.0

ASYNCOS-MAIL-MIB::perCentMemoryUtilization.0 = INTEGER: 11

Utilização de disco

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.27.0

ASYNCOS-MAIL-MIB::diskUtilization.0 = STRING: Total_disk_space: 198.391 GB, Available_disk_space: 107.845 GB, Used_disk_space: 90.545 GB, Used_disk_space in % : 45.64

Temperatura da CPU

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.9.1.2

Tabela do ventilador

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10

Status da unidade de fonte de alimentação (PSU)

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.9.9.117.1.3.1

Note: A saída desse comando "1" significa que a PSU não está instalada, "2" significa que a PSU está em boas condições, "3" significa que não há alimentação CA e "4" significa que a PSU está com defeito.

Status do link da interface

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.2.5.1

Note: Na saída desse comando, "1" significa que a interface está ativa e "2" significa que a interface está inativa.

Exemplo de saída do SMA

Status da unidade de fonte de alimentação (PSU)

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.1.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.2.1 = INTEGER: 2

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.3.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.4.1 = STRING: "PS 1"

Note: A saída desse comando "1" significa que a PSU não está instalada, "2" significa que a PSU está em boas condições, "3" significa que não há alimentação CA e "4" significa que a PSU está com defeito.

Tabela do ventilador

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.2 = INTEGER: 2

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.3 = INTEGER: 3

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.4 = INTEGER: 4

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.5 = INTEGER: 5

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.6 = INTEGER: 6

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.7 = INTEGER: 7

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.8 = INTEGER: 8

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.9 = INTEGER: 9

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.10 = INTEGER: 10

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.11 = INTEGER: 11

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.12 = INTEGER: 12

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.13 = INTEGER: 13

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.14 = INTEGER: 14

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.1 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.2 = Gauge32: 10712

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.3 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.4 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.5 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.6 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.7 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.8 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.9 = Gauge32: 10080

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.10 = Gauge32: 10712

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.11 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.12 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.13 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.14 = Gauge32: 10712

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.1 = STRING: "FAN 1"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.2 = STRING: "FAN 2"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.3 = STRING: "FAN 3"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.4 = STRING: "FAN 4"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.5 = STRING: "FAN 5"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.6 = STRING: "FAN 6"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.7 = STRING: "FAN 7"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.8 = STRING: "FAN 8"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.9 = STRING: "FAN 9"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.10 = STRING: "FAN 10"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.11 = STRING: "FAN 11"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.12 = STRING: "FAN 12"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.13 = STRING: "FAN 13"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.14 = STRING: "FAN 14"

Porcentagem de Utilização da CPU

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.2.0

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.2.0 = INTEGER: 0

Percentual de Utilização de Memória

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.1.0

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.1.0 = INTEGER: 0

Utilização de disco

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.27.0

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.27.0 = STRING: "Total_disk_space: 556.391 GB, Available_disk_space: 526.995 GB, Used_disk_space: 29.396 GB, Used_disk_space in % : 5.28"

Temperatura da CPU

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.9.1.2

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.9.1.2.1 = INTEGER: 35

Status do link da interface

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8

iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2 = INTEGER: 2

Note: Na saída desse comando, "1" significa que a interface está ativa e "2" significa que a interface está inativa.

Exibir OIDs

A Cisco não fornece lista de OIDs para os dispositivos de segurança de conteúdo. Você pode converter o arquivo MIB para exibir o OID usando um aplicativo de navegador MIB de terceiros, como o Paessler MIB Imported. Você pode baixar este aplicativo de terceiros neste link.

Estas são as etapas para ler os OIDs:

Etapa 1. Fazer download do software MIB Browser

Etapa 2. Faça download dos arquivos MIB do Content security Appliance (Os arquivos MIB mais recentes podem ser baixados aqui.)

Imagem: Download de arquivos MIB

Etapa 3. Importar o arquivo MIB para o aplicativo.

Note: Você precisa baixar e importar o SMI MIB e o Web MIB.

Etapa 4. Você pode visualizar todos os OIDs definidos nos arquivos MIB.

Observação: lembre-se de que alguns OIDs, como os relacionados à tabela de ventoinhas e à fonte de alimentação, podem não retornar nenhuma saída em um ambiente de laboratório virtual. Isso ocorre porque esses componentes não estão presentes em dispositivos virtuais.

Informações Relacionadas

- Manual do usuário do AsyncOS 15.2 para Cisco Secure Web Appliance

- Configurar e solucionar problemas de SNMP em SWA