Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configuration Steps

Verificar

Troubleshooting

Referências

Introdução

Este documento descreve as etapas para permitir que o Google reCAPTCHA no Secure Web Appliance (SWA), quando você tiver bloqueado o acesso aos portais do mecanismo de pesquisa.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Secure Web Access e descriptografia HTTPS.

A Cisco recomenda que você também tenha:

- SWA físico ou virtual instalado.

- Licença ativada ou instalada.

- O assistente de instalação foi concluído.

- Acesso administrativo à interface gráfica do usuário (GUI) do SWA.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configuration Steps

Etapa 1. Na GUI, navegue até Security Services e escolha HTTPS Proxy, habilitar descriptografia HTTPS se ainda não estiver habilitada.

Observação: a descriptografia HTTPS deve ser habilitada para esta configuração. Se não estiver habilitado, consulte o artigo mencionado no final deste documento.

Etapa 2. Na GUI, navegue até Web Security Manager e escolha Custom and External URL Categories, crie duas categorias de URL personalizadas, uma para google.com e outra para o Google reCAPTCHA. Clique em Submit.

Criar categoria de URL personalizada para o Google

Criar categoria de URL personalizada para o Google

Etapa 3. Na GUI, navegue até Web Security Manager e escolha Decryption Policies, crie a política de descriptografia para descriptografar google.com. Clique em Nenhum selecionado ao lado de Categorias de URL e selecione Google categoria de URL personalizada. Clique em Submit.

Política de descriptografia para descriptografar o Google

Etapa 3.1. Navegue até Decryption Policies e clique em Monitor de acordo com a políticaGoogleDecrypt.

Etapa 3.2. Selecione Decrypt na linha para Google Category e clique em Submit.

Selecione a categoria de URL personalizada criada para o Google para descriptografá-la na política de descriptografia

Etapa 4. Na GUI, navegue para Web Security Manager e escolha Access Policies, crie Access policy para permitir que o Google reCAPTCHA e selecione captchaallow como URL Categories.

Política de acesso para permitir o Google RECAPTCHA

Etapa 4.1. Navegue para Access Policies e clique em Monitor de acordo com a política do GoogleCaptchAccessPolicy. Selecione Permitir na linha para Captchaallow Categoria. Enviar e confirmar alterações.

Selecione a categoria de URL personalizada criada para o Google RECAPTCHA para permitir na política de acesso

Etapa 5. Certifique-se de que os mecanismos de pesquisa e portais em Filtragem de categoria de URL predefinida estejam bloqueados na política de acesso global:

Política padrão para bloquear o acesso a mecanismos de pesquisa

Verificar

Você pode ver o acesso ao Google reCAPTCHA funciona, mas o acesso ao mecanismo de pesquisa (Google) ainda é negado, depois que você habilita a descriptografia HTTPS e permite o acesso ao Google reCAPTCHA na política de acesso:

Google CAPTCHA Works

1675880489.667 279 10.106.40.203 TCP_MISS_SSL/200 23910 GET https://www.google.com:443/recaptcha/api2/anchor?ar=1&k=6LdN4qUZAAAAAPyazim2yiy0gbIk_6lleC09ISAe&co=... - DIRECT/www.google.com text/html ALLOW_CUSTOMCAT_12-GoogleCaptchaAccessPolicy-DefaultGroup-NONE-NONE-NONE-DefaultGroup-NONE <"C_Capt",6.9,-,"-",-,-,-,-,"-",-,-,-,"-",-,-,"-","-",-,-,"IW_srch",-,"-","Search Engines and Portals","-","Unknown","Unknown","-","-",685.59,0,-,"-","-",-,"-",-,-,"-","-",-,-,"-",-,-> - - -

O site do Google está bloqueado

1675880581.157 0 10.106.40.203 TCP_DENIED/403 0 GET "https://google.com/favicon.ico" - NONE/- - BLOCK_WEBCAT_12-DefaultGroup-DefaultGroup-NONE-NONE-NONE-NONE-NONE <"IW_srch",6.9,-,"-",-,-,-,-,"-",-,-,-,"-",-,-,"-","-",-,-,"IW_srch",-,"-","Search Engines and Portals","-","Unknown","Unknown","-","-",0.00,0,-,"-","-",-,"-",-,-,"-","-",-,-,"-",-,-> - - -

Troubleshooting

Se o acesso ao Google reCAPTCHA estiver bloqueado, você poderá verificar os logs de acesso na CLI SWA. Se você vir o URL do Google e não o URL reCAPTCHA do Google, pode ser que a descriptografia não esteja ativada:

1675757652.291 2 192.168.100.79 TCP_DENIED/403 0 CONNECT tunnel://www.google.com:443/ - NONE/- - BLOCK_WEBCAT_12-DefaultGroup-Finance_Access_Systems-NONE-NONE-NONE-NONE-NONE

Referências

- Manual do usuário do AsyncOS 14.5 para Cisco Secure Web Appliance - GD (General Deployment) - Conectar, Instalar e Configurar [Cisco Secure Web Appliance] - Cisco

- Uso do certificado WSA para descriptografia HTTPS