Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Introdução

Este documento descreve como interromper o tráfego de saída do NetBIOS direcionado ao OpenDNS.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Umbrella.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

Os sistemas Windows podem tentar enviar o tráfego NetBIOS para o OpenDNS quando o OpenDNS retornar o endereço IP de um host controlado em vez de uma resposta NXDOMAIN padrão. O Windows interpreta isso como uma resposta válida e inicia a comunicação NetBIOS com o OpenDNS.

Solução

Para impedir o tráfego de saída do NetBIOS para o OpenDNS, siga estas etapas:

1. Acesse as Configurações Avançadas no painel.

2. Navegue até Domain Typos > Exceptions for VPN users.

3. Adicione os nomes de host completos dos sistemas em sua rede à lista de exceções.

Os nomes de host adicionados a esta lista não são pesquisados pelos serviços OpenDNS.