Contents

Introdução

Quanto tempo pode levar para que os módulos SWG Roaming recém-registrados sejam exibidos na seleção de políticas?

Introdução

Este documento descreve quanto tempo pode levar para que os módulos de roteamento do Secure Web Gateway (SWG) recém-registrados apareçam na seleção de políticas.

Quanto tempo pode levar para que os módulos SWG Roaming recém-registrados sejam exibidos na seleção de políticas?

Em condições normais, podem transcorrer até duas horas até que um módulo SWG Roaming adicionado recentemente apareça no painel e fique disponível para anexo de política.

Em alguns casos, o registro pode demorar mais, mas isso não representa um comportamento típico. Se os dispositivos continuarem faltando no painel após duas horas, entre em contato com o Suporte do Cisco Umbrella para obter assistência adicional.