Contents

Introdução

Overview

Impactos de protocolos não suportados

Introdução

Este documento descreve quais protocolos IP o Umbrella Cloud Delivered Firewall (CDFW) pode suportar e o impacto de protocolos não suportados.

Overview

O Umbrella Cloud Delivered Firewall (CDFW) suporta apenas tráfego TCP, UDP e ICMP enviado para e da Internet. O CDFW descarta silenciosamente todos os outros protocolos do conjunto de protocolos IP sem registrar esses descartes no painel do Umbrella.

Impactos de protocolos não suportados

- Os aplicativos que usam um protocolo da camada 4 diferente de TCP, UDP ou ICMP podem falhar ao enviar tráfego através de CDFW.

- Os números de protocolo para os protocolos do Conjunto de Protocolos IP suportados são:

- ICMP: 1

- TCP: 6

- UDP: 17

- Você pode verificar o número do protocolo IP inspecionando o campo Protocol no cabeçalho da camada 3 (IPv4 ou IPv6) usando o Wireshark.

- Por exemplo, um protocolo com o número 46 não é suportado pelo CDFW: