Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Causa

Introdução

Este documento descreve como resolver o Umbrella API Error 403 no painel da Meraki durante a integração.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Guarda-chuva da Cisco

- Meraki

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

A Meraki pode ser integrada ao Umbrella inserindo uma chave e um segredo da API Umbrella no painel da Meraki navegando até Network-wide > Configure > General > New credentials no painel da Meraki. Você encontra este erro ao inserir a chave e os valores secretos da API Umbrella na Meraki:

Umbrella API Error. Code: 403. Error:

Solução

Para integrar-se à Meraki, você deve usar uma chave e um segredo da API "Umbrella Network Devices":

1. Abra o painel do Umbrella.

2. Vá para Admin > Chaves API > Chaves Legadas > Dispositivos de rede Umbrella > Gerar token.

3. Gere a chave e o segredo da API necessários.

4. Insira essas credenciais no painel da Meraki em Network-wide > Configure > General > New credentials.

Causa

Este erro ocorre quando você usa uma chave de API Umbrella e um tipo de segredo incorretos.