Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Overview

Ative e envie um sysdiagnose para um dispositivo iOS

Introdução

Este documento descreve como ativar e enviar um sysdiagnose para um dispositivo iOS para o Cisco Umbrella Support.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Umbrella.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Overview

Se você tiver problemas de consumo de bateria em um dispositivo iOS, o Suporte Cisco Umbrella pode solicitar um sysdiagnose. Este artigo oferece um guia detalhado sobre como executar este diagnóstico corretamente.

Ative e envie um sysdiagnose para um dispositivo iOS

1. Depois de receber um arquivo .mobileconfig do Suporte Cisco Umbrella por e-mail em seu dispositivo iOS, selecione o arquivo para iniciar a instalação. Esta ação aciona a caixa de diálogo "Perfil baixado" para aparecer:

4402032364308

2. Navegue até Configurações > Gerenciamento de perfil e dispositivo.

4402032364564

3. Em Perfis Baixados, selecione Perfil de Depuração do Sistema pela Apple Inc.

4402032364820

4. Selecione Instalar. Em seguida, ele solicita seu consentimento e senha ou senha. Depois de concluir, você pode retornar à sua tela inicial.

4402025896340

5. Em seu dispositivo iOS, mantenha pressionado o botão Volume Up, Volume Down e Power ao mesmo tempo por aproximadamente 0,25 segundos. Quando o sysdiagnose tiver sido iniciado, você sentirá uma pequena vibração (exceto em iPads).

Caution: Em alguns dispositivos iOS, continuar a manter esta combinação por muito mais tempo pode iniciar uma contagem regressiva para ativar o recurso de chamada de serviço de emergência SOS. Se o ícone SOS for substituído por um temporizador de contagem regressiva, simplesmente solte os botões. Você já os segurou por tempo suficiente para ativar o sysdiagnose.

4402032365588

6. Agora que o sysdiagnose foi iniciado, execute o dispositivo como de costume ou como você fez quando notou o problema de drenagem de bateria.

7. Navegue até Configurações > Privacidade > Análises e aprimoramentos.

4402026495252

4402026496020

8.Selecione Dados analíticos.

4402032663956

9. Isso apresenta uma grande lista de arquivos. Role para baixo até ver um arquivo que começa com sysdiagnose_ e a data. Se houver mais de um, selecione o mais recente.

4402032668820

10. Selecione o ícone Compartilhar no menu superior. Isso abre a caixa de diálogo de controles de compartilhamento.

4402026498452

4402032669204

A partir daqui, você pode levar os arquivos para o seu sistema da melhor forma para você.

Note: O arquivo geralmente é muito grande e, portanto, pode ser muito grande para email. Airdrop é o mais conveniente e pode lidar com os arquivos grandes bem.

11. Quando o arquivo estiver no computador, carregue-o no link fornecido pelo Suporte do Cisco Umbrella.