Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Introdução

Este documento descreve como resolver o "404: Erro "Página não encontrada" na página de aviso do Cisco Umbrella.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Umbrella.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

A página Aviso de Guarda-chuva está retornando um "404: Erro "Página não encontrada".

Solução

Verifique se você adicionou os intervalos de IP de guarda-chuva deste artigo à lista de domínios externos: Lista e domínios IP do Secure Web Gateway para permitir no firewall do cliente. Se eles tiverem sido adicionados, remova-os da lista de domínios externos e tente a página de aviso novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte Umbrella.