Contents

Introdução

Informações de Apoio

Configurar

Verificar

Troubleshooting

Introdução

Este documento descreve como configurar o Cisco Integrated Services Router (ISR) G2.

Informações de Apoio

Como administrador de um ISR G2, você pode usar os endereços IP DNS 208.67.222.222 e 208.67.220.220 da rede global. O serviço oferece visibilidade de todo o tráfego da Internet originado do ISR e resulta em uma experiência de Internet mais rápida para os usuários.

Note: Este guia é para o ISR G2, não para o ISR 4K Series. Consulte Integration for ISR 4K and ISR 1100 - Security Configuration Guide se você usar um ISR 4K.

Configurar

A próxima tabela descreve as diferenças entre o ISR G2 e o ISR 4K e seus pacotes disponíveis.

Recurso

ISR 4K

ISR G2

Conector integrado

Yes

No

Proteção de Camada DNS

Yes

Yes

Proxy inteligente

Yes

Yes

Descriptografia SSL

Yes

Yes

Compatível com DNSCrypt

Yes

No

Política por interface

Yes

No

Proxy DNS transparente

Yes

No

Alterações de DNS de DHCP/Ponto de Extremidade necessárias

No

Yes

Relatórios de IP do cliente

Sim (requer Cisco IOS® XE versão 16.6.1 ou posterior)

No

Suporte a endereço IP público dinâmico

Automático

Via DNS dinâmico

Pacote Umbrella Branch disponível

Yes

No

Outros Pacotes Umbrella disponíveis

Profissional, insights, plataforma

Profissional, insights, plataforma

Nossos servidores DNS podem ser usados como servidores de nomes no ISR G2. Exemplo:

hostname(config)# ip name-server 208.67.222.222 208.67.220.220

hostname(config)# ip domain lookup

Note: Se o ISR G2 precisar resolver DNS interno, ele deverá usar servidores DNS internos. Neste cenário, os servidores DNS internos são configurados para usar o Umbrella como seus encaminhadores DNS.

Você também pode usar os servidores DNS para seu servidor DHCP ISR G2. Como resultado, os dispositivos que recebem endereçamento do ISR G2 também serão protegidos. Por exemplo:

hostname(config)# ip dhcp pool <pool_number>

hostname(dhcp-config)# dns server 208.67.222.222 208.67.220.220

Verificar

Depois de configurar o ISR G2, consulte Quais são os destinos de teste do Umbrella? para verificar se o Umbrella está funcionando.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.