Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Overview

Introdução

Este documento descreve como habilitar o Umbrella Virtual Appliance (VA) para registrar eventos em um servidor syslog remoto.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Umbrella.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Overview

O Umbrella Virtual Appliance versão 3.1.x ou posterior suporta o registro em um servidor syslog remoto.

Você pode registrar essas mensagens em um servidor syslog usando este recurso:

- Atualizações e reinicializações de VA

- Efetua login no VA e em qualquer comando de configuração executado no VA

- Solicitações de domínios internos encaminhadas pelo VA para servidores DNS locais. O registro dessas solicitações pode fornecer visibilidade na origem das solicitações DNS para domínios internos.

As instruções para configurar o registro remoto no VA estão na documentação do Umbrella.