Contents

Introdução

Informações de Apoio

Explicação

Introdução

Este documento descreve por que o endereço IP interno de uma consulta DNS não está disponível nos relatórios do painel Umbrella ao usar DNS no túnel.

Informações de Apoio

O endereço IP interno de uma consulta DNS não é preenchido nos relatórios do painel de controle de guarda-chuva quando os usuários estão usando DNS no túnel.

Explicação

Devido à forma como as consultas DNS são encaminhadas para o Umbrella, os endereços IP internos não são registrados nos relatórios apenas com a implantação do DNS no túnel. Os usuários que desejarem aplicar identidades de "rede interna" ainda precisarão usar o dispositivo virtual ou o cliente de roaming/cliente AnyConnect.