Contents

Introdução

Este documento descreve como habilitar o relatório de endereço IP privado para Chromebooks in Umbrella usando modelos DNS-over-HTTPS (DoH).

Overview

Com o Relatório de endereço IP privado, você pode exibir os endereços IP privados dos Chromebooks diretamente nos relatórios do painel do Umbrella. Este recurso está disponível para Chromebooks usando modelos de DoH de Sessão de Convidado Padrão e Gerenciado e foi projetado para melhorar a visibilidade e o gerenciamento do dispositivo em seu ambiente.

Recursos Principais

- Relatórios de endereço IP privado:

Consulte endereços IP privados do Chromebook nos relatórios do painel Umbrella.

- Suporte a modelos do DoH:

Compatível com modelos de DoH de Sessão de Convidado Gerenciada e Padrão.

Configuration Steps

1. Copie o URI do Modelo do DoH:

Recupere o modelo DoH relevante no painel Umbrella.

2. Inserir Espaço Reservado para Endereço IP Privado:

Adicione oDEVICE_IP_ADDRESSESplaceholder ao URI do modelo do DoH.

3. Atualize o Google Admin Console:

Aplique o modelo do DoH atualizado no Google Admin Console para a Unidade Organizacional (OU) apropriada.

Notas importantes

- Todos os Chromebooks devem ser atualizados para o ChromeOS 126 ou posterior antes de você configurar esse recurso.

- Isso evita a perda potencial de conectividade com a Internet e proteção de DNS.

- Este recurso é suportado somente para Chromebooks em Redes Gerenciadas.

Recursos relacionados:

Para obter instruções de configuração completas, consulte a documentação oficial: Habilitar relatório para o endereço IP privado do dispositivo Chromebook