Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Overview

Guias de configuração do Google

Introdução

Este documento descreve como usar o Secure Web Gateway (SWG) e o Google File Stream.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Secure Web Gateway (SWG).

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Overview

O Google File Stream fornece acesso seguro ao Google Drive. Por padrão, esse software não funciona com nenhum proxy que execute a descriptografia SSL como medida de segurança contra interceptação. Para usar o Fluxo de Arquivos do Google com SWG enquanto a Descriptografia SSL estiver habilitada, estas etapas devem ser executadas.

Guias de configuração do Google

Para modificar o fluxo de arquivos do Google para funcionar com os serviços proxy do Cisco Umbrella, são necessárias edições de registro. Consulte este artigo do Google para obter mais informações: Configurações de proxy e firewall de Unidades e Sites. A alteração explícita necessária é modificar o arquivo pem raiz do Google e adicionar sua CA Umbrella (CA raiz ou CA de usuário) ao arquivo.

Você pode apontar sua chave de registro para este novo arquivo com as etapas deste artigo do Google: Advanced Drive for desktop configuration.

Uma vez concluída, uma reinicialização é necessária para aplicar as alterações.