Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Causa

Introdução

Este documento descreve como resolver um problema com a configuração SAML do Umbrella com o erro "Sua configuração SAML precisa ser verificada".

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Umbrella.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

Durante a configuração do login do painel do SAML/SSO for Umbrella, você descobre que sua configuração parece estar presa em "Pendente" e não pode ser redefinida para o padrão. O erro "Sua configuração SAML precisa ser verificada" também aparece. Selecionar Cancelar também não coloca a configuração de volta ao estado original.

Screen_Shot_2019-03-08_at_4.01.57_PM.png

Solução

Se desejar recomeçar com a configuração:

1. Vá para o assistente SAML.

2. Selecione Anterior para retornar à tela original (onde você seleciona seu provedor SAML).

3. Continue o processo de configuração a partir daí.

Se você carregou metadados inválidos ou incorretos para seu provedor, você também pode substituí-los na etapa Verify.

Depois de passar pela etapa em que você verifica os metadados, você terá outra chance de confirmar sua configuração antes que o login seja movido do usuário/senha para seu provedor SAML SSO.

O Cisco Umbrella está trabalhando para melhorar essa experiência em uma versão futura do Umbrella.

Causa

Essa é apenas uma condição de aviso e você ainda pode configurar sua autenticação.