Contents

Introdução

Overview

Explicação

Introdução

Este documento descreve quais sites do Cisco Umbrella são sempre permitidos através do túnel de firewall fornecido pela nuvem.

Overview

A finalidade deste artigo é fornecer uma lista de domínios e endereços IP que são sempre permitidos no túnel e substitui qualquer regra de firewall definida pelo usuário na seção Política de firewall do Umbrella Dashboard

Explicação

Ao configurar regras de firewall na seção Política de firewall do Umbrella Dashboard, lembre-se de que esses sites sempre são permitidos pelo firewall fornecido pela nuvem:

- dashboard.umbrella.com

- login.umbrella.com

- docs.umbrella.com

- support.umbrella.com

- status.umbrella.com

- umbrella.com

- umbrella.cisco.com

- dashboard2.opendns.com

- api.opendns.com

- login.opendns.com

- opendns.com

- IPs Anycast do Cisco Umbrella: 208.67.222.222, 208.67.220.220, 208.67.222.220 e 208.67.220.222

- IPs do OpenDNS FamilyShield: 208.67.222.123 e 208.67.220.123