Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Overview

Etapas para ativar o IKEv2

Introdução

Este documento descreve o protocolo que a Meraki usa para túneis IPsec.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Umbrella.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Overview

O Umbrella usa o protocolo IPsec para tráfego de tunelamento. O IPsec tem vários componentes, e um dos principais componentes é o IKE, que gerencia a negociação com os pares, a autenticação e as trocas de certificados. Ele também mantém a sessão usando o mecanismo keep alive. O Umbrella suporta apenas IKEv2, que é mais rápido e mais seguro que o IKEv1. O Meraki suporta IKEv1 e IKEv2 para túneis IPsec.

Etapas para ativar o IKEv2

Para estabelecer com êxito um túnel IPsec entre a Meraki e a Umbrella, consulte este artigo da Base de conhecimento da Meraki: Túnel IPSec MX e Umbrella SIG

Se precisar de ajuda para configurar o túnel no painel da Meraki, entre em contato com o suporte da Meraki.