Contents

Introdução

Opções de configuração

Considerações importantes:

Existem algumas limitações conhecidas para este modo de implantação:

Introdução

Este documento descreve como configurar o Ative Diretory Connector (ADC) com o Event Log Collector e Domínios.

Opções de configuração

Há duas opções de configuração disponíveis para usar o Ative Diretory:

1. Registrando controladores de domínio: Isso envolve o uso de dispositivos virtuais (VA) e do conector AD, com o conector AD se comunicando diretamente com todos os controladores de domínio registrados.

2. Coletor de log de eventos: esta configuração inclui o domínio, o VA e o conector do AD. Neste cenário, o Encaminhamento de Log de Eventos do Windows envia informações dos DCs para um servidor central do Coletor de Log de Eventos. O Conector AD se comunica apenas com este servidor central, não com os DCs

22062473499540

22062473502228

22062518240276

Observação: Registrar controladores de domínio e adicionar domínios são processos diferentes.

22062518241684

1. Para iniciar a configuração no painel Umbrella, navegue para Implantações > Configuração > Sites e Ative Diretory e clique em Adicionar. Selecione Windows Event Log Collector e clique em Avançar.

22062473507220

2. Os clientes podem verificar as propriedades do arquivo de log (no Visualizador de Eventos do Windows) para descobrir o nome do log. Observe que o nome do arquivo de log deve ser inserido sem a extensão .evtx ou os detalhes do caminho completo.

22062518244756

Considerações importantes:

Para que o Conector funcione corretamente, é necessário continuar com as etapas normais de implantação:

1. Registre um 'Domínio' na página 'Sites e Ative Diretory' para fins de provisionamento de usuários. Isso é necessário porque não há DC registrado do qual sincronizar usuários/grupos.

2. Implante 'Aplicativos virtuais'.

Existem algumas limitações conhecidas para este modo de implantação:

- O Conector pode aparecer em um estado de erro, mesmo quando estiver funcionando corretamente.

Para que o conector AD funcione de forma eficiente, determinadas permissões são necessárias. Você pode revisar essas permissões aqui:Permissões necessárias para o usuário do OpenDNS_Connector.