Contents

Introdução

Informações de Apoio

Desabilitar Gateway da Web Seguro

Introdução

Este documento descreve como impedir a instalação do módulo AnyConnect Secure Web Gateway (SWG).

Informações de Apoio

A Cisco anunciou o fim da vida útil do Cisco AnyConnect em 2023. A Cisco anunciou o Fim da Vida Útil do Umbrella Roaming Client em 2 de abril de 2024, e a última data de suporte é 2 de abril de 2025. Muitos clientes do Cisco Umbrella já estão se beneficiando da migração para o Cisco Secure Client, e você é encorajado a iniciar a migração o mais rápido possível para obter uma melhor experiência de roaming. Leia mais neste artigo da Base de conhecimento: Como instalo o Cisco Secure Client com o Umbrella Module?

O Secure Web Gateway Module (SWG) é instalado junto com o Roaming Security Module (não é possível separar os módulos) no AnyConnect versão 4.8 MR1+. O módulo SWG será ativado na instalação se a sua licença do Cisco Umbrella incluir acesso ao Secure Internet Gateway (SIG).

Desabilitar Gateway da Web Seguro

Os clientes que não desejam que o módulo SWG seja habilitado (ação padrão) podem desabilitar o recurso no painel do CiscoUmbrella em Deployments > Roaming Computers > Client Settings:

26452882497812