Contents

Introdução

Informações de Apoio

Sintomas

Solução

Introdução

Este documento descreve como evitar uma página de aviso causada pela URL de redirecionamento do Umbrella.

Informações de Apoio

Um recurso do Google Chrome para proteger os usuários de domínios com erros de digitação e URLs semelhantes a sites populares pode disparar uma página de aviso devido a URLs de redirecionamento do Umbrella.

Sintomas

Quando o recurso é acionado, os usuários veem uma página de aviso sugerindo apenas o domínio pai. O URL que está sendo solicitado em seu navegador pode ser semelhante a: www.google.com.x.12345fe0155a04000000051af7976e.98765.id.opendns.com:443 ao tentar redirecionar usuários para nossos servidores.

360065425452

Solução

- A seleção de Ignorar armazena em cache a resposta para esse domínio/URL no futuro.

- Os usuários também podem desabilitar esse recurso para evitar que isso ocorra novamente no futuro acessando chrome://flags/#use-lookalikes-for-navigation-suggestions e selecionando desabilitado.

360069757991

Se você ainda tiver problemas após desativar o recurso, entre em contato com o suporte do Cisco Umbrella para obter assistência adicional. Estamos trabalhando para evitar essa falsa detecção no futuro.